目的

デフォルトのVLANは、スイッチの電源投入時にデフォルトで作成され、すべてのインターフェイスがトランクモードに設定され、デフォルトVLANのタグなしメンバとして設定されます。これにより、管理者はコンフィギュレーションユーティリティに接続してスイッチを設定するための自由なアクセス権を取得できます。デフォルトのVLANは削除できませんが、デフォルトのVLAN IDを変更できます。これにより、スイッチは常にデフォルトのVLAN 1を作成するため、スイッチにセキュリティを提供できます。デフォルトVLAN IDを別の番号に変更すると、スイッチはすべてのインターフェイスに新しいデフォルトVLAN IDを割り当て、すべてのインターフェイスを新しいデフォルトVLANのタグなしメンバとして設定します。このように、デフォルトのVLAN ID値が1とは異なるため、スイッチにセキュリティが追加されます。

この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチでデフォルトのVLANを設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

デフォルトのVLAN IDの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、VLAN Management > Default VLAN Settingsの順に選択します。Default VLAN Settingsページが開きます。

ステップ 2：Default VLAN ID After RebootフィールドにデフォルトのVLAN IDを入力します。

ステップ 3：Applyをクリックして、新しいデフォルトのVLAN IDを保存します。

注：現在のVLAN IDは、スイッチがリブートされるまで有効です。