目的

仮想LAN(VLAN)を使用すると、同じスイッチに接続されていないホストのグループが、同じブロードキャストドメイン上にあるかのように通信できます。VLANトラフィックを持つインターフェイスには、そのインターフェイスに割り当てられたVLANが必要です。VLANが割り当てられていない場合、パケットが廃棄される可能性があります。GARP VLAN Registration Protocol(GVRP)がインターフェイスに対して有効な場合、VLANは動的に割り当てることができ、手動で割り当てる必要はありません。

この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチのインターフェイスのVLANメンバーシップを設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

インターフェイスのVLANメンバーシップの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、VLAN Management > VLAN to Portの順に選択します。VLAN to Portページが開きます。

ステップ 2：Filter: Interface Type equals toドロップダウンリストからPortまたはLAGを選択し、Goをクリックして、そのインターフェイスタイプの設定を表示します。

ステップ 3：VLANメンバーシップを設定するインターフェイスの横にあるオプションボタンをクリックします。

ステップ 4：Join VLANをクリックして、選択したインターフェイスに関連付けられているVLANを選択します。ポップアップウィンドウが開きます。

インターフェイスへのVLANの追加

ステップ 5：Select VLAN領域から、選択したインターフェイスに追加するVLANを選択します。

注：デフォルトのVLANは選択できません。タグ付けされていない他のVLANが追加されていない場合、デフォルトのVLANが選択したインターフェイスに自動的に追加されます。逆に、インターフェイスがアクセスモードまたはトランクモードの場合、タグ付けされていない別のVLANが追加されると、選択したインターフェイスからデフォルトのVLANが削除されます。

手順 6：このVLANを選択したインターフェイスのタグ付きメンバにするには、Taggedオプションボタンをクリックします。それ以外の場合は、このVLANのUntaggedオプションボタンをクリックして、選択したインターフェイスのタグなしメンバにします。

注:VLANは、インターフェイスに追加される前に、タグ付きまたはタグなしとしてのみ指定できます。タギングを変更するには、VLANを削除してから再度追加する必要があります。

注：インターフェイスがアクセスモードまたはトランクモードの場合、インターフェイスに割り当てることができるタグなしVLANは1つだけです。選択したインターフェイスに割り当てられたタグなしVLANがデフォルトVLAN以外の場合、エラーが発生します。

手順 7：> ボタンをクリックして、選択したVLANと選択したタギングオプションを選択したインターフェイスに追加します。

ステップ 8：Applyをクリックして、選択したインターフェイスのVLANメンバーシップを更新します。

インターフェイスからのVLANの削除

ステップ 9：右側のSelect VLANメニューから、選択したインターフェイスから削除するVLANを選択します。

注：デフォルトのVLANは選択できません。タグ付けされていない他のVLANが追加されていない場合、デフォルトのVLANが選択したインターフェイスに自動的に追加されます。逆に、インターフェイスがアクセスモードまたはトランクモードの場合、タグ付けされていない別のVLANが追加されると、選択したインターフェイスからデフォルトのVLANが削除されます。

ステップ 10：<ボタンをクリックして、選択したVLANを選択したインターフェイスから削除します。

ステップ 11ステップ10 ～ 11を繰り返して、選択したインターフェイスから追加のVLANを削除します。

ステップ 12Applyをクリックして、選択したインターフェイスのVLANメンバーシップを更新します。