目的

キューは、スイッチが自由にトラフィックを処理できるようになるまで、トラフィックを格納するために使用されます。 スイッチの各ポート/LAGには、4つの入力（入力）キューと4つの出力（出力）キューがあります。 出力レートは、パケットがスイッチから送出されるレートです。 出力レート制限は、キューごとにポート単位で実行できます。つまり、出力レートは、スイッチ上のすべてのポートの特定のキューごとに制限できます。 出力シェーピングは、出力レート制限の一種です。 出力シェーピングは、宛先がデータの不規則なバーストではなく、データのスムーズなフローを期待する場合に便利です。スイッチは、管理フレームを除くすべてのフレームを制限できます。この記事では、200/300シリーズスイッチでキューごとの出力シェーピングを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

キューごとの出力シェーピングの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [General] > [Egress Shaping per Queue] を選択します。[Egress Shaping Per Queue] ページが開きます。

ステップ 2：[Interface Type]ドロップダウンリストから、[Port] を選択してポートのリストを表示するか、[LAG] を選択してリンク集約のリストを表示し、[Go] をクリックします。

ステップ 4：編集するポート/LAGのオプションボタンをクリックします。

ステップ 5：パラメータを編集するには、[Edit] をクリックします。  [Edit Egress Shaping Per Queue] ウィンドウが表示されます。

手順 6：Portをクリックして特定のポートを選択するか、LAGをクリックしてリンク集約（ポートのバンドル）を選択します。

手順 7：[Interface]ドロップダウンリストから、編集するポート/LAGを選択します。

ステップ 8：キュー1 ～ 4について、出力シェーピングを有効にする各キューの[Enable] チェックボックスをオンにします。

ステップ 10：[認定情報レート(CIR)(Committed Information Rate (CIR))]フィールドに、送信可能なデータの最大レートをキロビット/秒(kbps)で入力します。値の範囲は64 ～ 1000000 kpbsです。

ステップ 11[認定バーストサイズ(CBS)(Committed Burst Size (CBS))]フィールドに、送信可能なデータの最大バーストサイズをバイト単位で入力します。値の範囲は4096 ～ 16762902バイトです。CBSは、データのバーストがCIRを超えた場合に送信が許可されるデータの量です。

ステップ 12[Apply] をクリックして設定を保存し、[Close] をクリックして[Edit Egress Shaping Per Queue] ウィンドウを終了するか、[Close] をクリックして設定を破棄します。

キューごとのコピー出力シェーピング

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [General] > [Egress Shaping per Queue] を選択します。[Egress Shaping per Queue] ページが開きます。

ステップ 2：[Interface Type]ドロップダウンリストから、[Port] を選択してポートのリストを表示するか、[LAG] を選択してリンク集約のリストを表示し、[Go] をクリックします。

ステップ 4：編集するポート/LAGのオプションボタンをクリックします。

ステップ 5：[Copy Settings] をクリックして、選択したポート/LAGの設定を別のポート/LAGにコピーします。  [Copy Settings] ウィンドウが表示されます。

手順 6：[Copy configuration]フィールドに、選択したポートの設定をコピーするポート/LAGを入力します。

手順 7：Applyをクリックして設定を保存するか、Closeをクリックして設定を破棄します。