目的

マルチキャストにより、ユーザ間の通信が可能になります。200/300シリーズマネージドスイッチでは、IPアドレスを使用してマルチキャストグループを定義できます。スイッチがマルチキャスト用に設定されたVLAN経由でマルチキャストパケットを受信すると、VLANはマルチキャストパケットをマルチキャストグループのIPアドレスにマッピングし、グループのすべてのメンバーがマルチキャストパケットを受信します。このオプションを使用すると、マルチキャストトラフィックを残りのトラフィックから分離するマルチキャスト用のスイッチ上のインターフェイスを選択できます。

この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチでIPマルチキャストグループアドレスを設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス | ファームウェアバージョン

- SF/SG 200シリーズ | 1.3.0.62（最新版をダウンロード）

- SF/SG 300シリーズ | 1.3.0.62（最新版をダウンロード）

ブリッジマルチキャストの有効化

IPマルチキャストが機能するには、ブリッジマルチキャストが有効になっている必要があります。

Web Configurationユーティリティにログインし、Multicast > Propertiesの順に選択します。Propertiesページが開きます。

Bridge Multicast Filtering Statusフィールドで、Enableチェックボックスにチェックマークを付けます。

[APPLY] をクリックします。

IPマルチキャストグループアドレスの設定

マルチキャストグループアドレスの追加

ステップ 1：Web Configurationユーティリティにログインし、Multicast > IP Multicast Group Addressの順に選択します。IP Multicast Group Addressページが開きます。

[Add] をクリックします。Add IP Multicast Group Addressウィンドウが表示されます。

ステップ 2：VLAN IDフィールドに、IPマルチキャストグループのVLANのVLAN ID番号を入力します。

IP versionフィールドで、次のいずれかをクリックします。

- バージョン6：バージョン6のマルチキャストIPアドレスを使用します。

- バージョン4：バージョン4のマルチキャストIPアドレスを使用します。

IP Multicast Group Addressフィールドに、有効なマルチキャストIPアドレスを入力します。バージョン4のIPアドレスの場合、範囲は224.0.0.0 ～ 239.255.255.255です。バージョン6のIPアドレスの場合は、プレフィックスff00::/8を使用して、目的のマルチキャストアドレスのタイプを選択します。

（オプション）マルチキャストパケットの送信元の特定の送信元IPアドレスを有効にするには、Includeチェックボックスにチェックマークを付けます。

Source Specificチェックボックスにチェックマークが付いている場合は、Source IP Addressフィールドにバージョン6またはバージョン4の送信元IPアドレスを入力します。

[APPLY] をクリックします。

IPマルチキャストグループのフィルタリング

ステップ 1：特定のマルチキャストグループを検索するには、フィルタを使用します。該当するチェックボックスをオンにします。

- VLAN ID equals to – マルチキャストグループをそのVLAN IDでフィルタリングします。フィールドにそれぞれのVLAN IDを入力します。

- IP Version equals to：マルチキャストグループをそのIPバージョンに基づいてフィルタリングします。ドロップダウンリストから目的のIPバージョンを選択します。

- IP Multicast Group Address equals to：マルチキャストグループをそのIPアドレスでフィルタリングするには、マルチキャストグループの適切なIPアドレスをフィールドに入力します。

- Source IP Address equals to：マルチキャストグループをその送信元IPアドレスでフィルタリングします。フィールドに、マルチキャストパケットを送信するデバイスの送信元IPアドレスを入力します。

[Go] をクリックします。

ステップ2:（オプション）IPマルチキャストグループを削除するには、IPマルチキャストグループのチェックボックスをオンにして、Deleteをクリックします。

IPマルチキャストグループへのインターフェイスの追加

ステップ 1：[Details] をクリックします。IPマルチキャストインターフェイス設定ウィンドウが表示されます。

ステップ 2：Filter: Interface Type equals toドロップダウンリストで、ポートインターフェイスとLAG（リンクアグリゲーショングループ）インターフェイスのどちらを表示するかを選択します。LAGは、個々のインターフェイスを1つの論理リンクに結合し、最大8つの物理リンクの集約帯域幅を提供します。

[Go] をクリックします。

インターフェイスごとに、インターフェイスをIPマルチキャストグループに関連付ける方法を選択します。各インターフェイスについて、次のいずれかをクリックします。

- Static：インターフェイスをスタティックメンバーとしてIPマルチキャストグループに追加します。

- Forbidden：このインターフェイスがIPマルチキャストグループへの参加を許可されていないことを示します。

- None：このインターフェイスが現在IPマルチキャストグループに属していないことを示します。

[APPLY] をクリックします。

結論

これで、200/300シリーズマネージドスイッチでIPマルチキャストグループアドレスを設定する方法が分かりました。

このシリーズのスイッチに関する多数の記事へのリンクや、最新のファームウェアのダウンロードについては、ここをクリックしてください。

この記事の関連ビデオを見る...

シスコの他のテクニカルトークを表示するには、こちらをクリックしてください