目的

マルチキャストにより、ユーザ間の通信が可能になります。200/300シリーズマネージドスイッチでは、MACアドレスを使用してマルチキャストグループを定義できます。スイッチがマルチキャスト用に設定されたVLAN経由でマルチキャストパケットを受信すると、VLANはマルチキャストパケットをMACグループにマッピングし、グループのすべてのメンバーがマルチキャストパケットを受信します。このオプションを使用すると、マルチキャストトラフィックを残りのトラフィックから分離するマルチキャスト用のスイッチ上のインターフェイスを選択できます。

この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチでマルチキャスト用にMACグループアドレスを設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズ

[Software Version]

•1.3.0.62

MACグループアドレスの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Multicast > MAC Group Addressの順に選択します。MAC Group Addressページが開きます。

ステップ 2：[Add] をクリックします。Add MAC Group Addressウィンドウが表示されます。

ステップ 3：VLAN IDフィールドに、MACグループに設定するVLANのID番号を入力します。

ステップ 4：MAC Group Addressフィールドに、マルチキャストグループを識別するMACアドレスを入力します。

ステップ 5：[APPLY] をクリックします。

ステップ6:（オプション）MACマルチキャストグループを見つけるには、VLAN IDまたはMACグループアドレス、あるいはその両方をフィルタリングします。Filterフィールドで、適切なチェックボックスにチェックマークを付け、GoをクリックしてMACマルチキャストグループの検索を開始します。

・ VLAN IDが次の値と等しい：MACマルチキャストグループのVLAN IDを入力します。

・ MAC Group Address equals to:MACマルチキャストグループのMACアドレスを入力します。

手順 7：スイッチのインターフェイスをMACマルチキャストグループに登録するには、目的のグループのチェックボックスをオンにして、Detailsをクリックします。MAC Group Address Settingsウィンドウが表示されます。

ステップ 8：Filter: Interface Type equals toドロップダウンリストで、ポートインターフェイスを表示するか、LAG（リンクアグリゲーショングループ）インターフェイスを表示するかを選択します。

ステップ 9：[Go] をクリックします。

ステップ 10：インターフェイスごとに、インターフェイスをMACマルチキャストグループに関連付ける方法を選択します。各インターフェイスについて、次のいずれかをクリックします。

・ Static：インターフェイスをMACマルチキャストグループに静的メンバーとして追加します。

・ Forbidden：このインターフェイスがMACマルチキャストグループへの参加を許可されていないことを示します。

・ None：このインターフェイスが現在MACマルチキャストグループに属していないことを示します。

ステップ 11[APPLY] をクリックします。