目的

組織固有識別子(OUI)はMACアドレスの最初の3バイトで、最後の3バイトには一意のステーションIDが含まれます。OUIを使用して特定のメーカーを追加できます。OUIが追加されると、OUIがリストされた特定のIP Phoneから音声VLANポートで受信されたすべてのトラフィックが音声VLANに転送されます。テレフォニーOUIに基づいて音声デバイスを検出するテレフォニーOUIモードとは異なり、Auto Voice VLANモードでは、ポートを音声VLANに動的に追加するためにAuto Smartportが使用されます。

この記事の目的は、200/300シリーズマネージドスイッチでテレフォニーOUIを設定する方法を説明することです。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

テレフォニーOUIの有効化

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、VLAN Management > Voice VLAN > Propertiesの順に選択します。Propertiesページが開きます。

ステップ 2：Voice VLAN IDフィールドに、音声トラフィックの音声VLAN IDを入力します。

注：音声VLAN IDをデフォルトの音声VLAN IDと同じにすることはできません。

ステップ3:（オプション）CoS/802.1pドロップダウンリストからサービスクラス(CoS)キューを選択して、音声トラフィックを配置します。この値は、LLDP-MED(Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery Protocol)によって音声ネットワークポリシーとして使用されます。

ステップ4:（オプション）DSCPドロップダウンリストからDifferentiated Services Code Point(DSCP)を選択して、着信音声パケットをそれぞれのサービスでマークします。この値は、LLDP-MED(Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery Protocol)によって音声ネットワークポリシーとして使用されます。

注:LLDP-MEDネットワークポリシーの詳細については、『200/300シリーズマネージドスイッチでのLink Layer Discovery Protocol(LLDP)Media Endpoint Discovery(MED)ネットワークポリシーの設定』を参照してください。

注:Operational Statusフィールドには、Voice VLAN ID、CoS/802.1p、およびDSCPの現在の設定値が表示されます。

ステップ 5：Dynamic Voice VLANフィールドで、Enable Telephony OUIをクリックしてテレフォニーOUIを有効にします。

手順 6：Applyをクリックして、設定を保存します。

テレフォニーOUIテーブルへの新しいOUIの追加

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、VLAN Management > Voice VLAN > Telephony OUIの順に選択します。Telephony OUIページが開きます。

注:Telephony OUI Operational Statusフィールドには、テレフォニーOUIの現在のステータスが表示されます。

ステップ2:（オプション）CoS/802.1pドロップダウンリストから、音声トラフィックに割り当てるサービスクラス(CoS)キューを選択します。

ステップ3:（オプション）Remark CoS/802.1pチェックボックスをオンにして、発信音声トラフィックを選択したCoS値でマーキングします。

ステップ 4：インターフェイスで検出された電話のすべてのMACアドレスで存続可能時間(TTL)の値が期限切れになった後に、音声VLANの一部としてインターフェイスを維持する時間を、Auto Membership Aging Timeフィールドに入力します。

ステップ 5：Applyをクリックして、設定を保存します。

ステップ6:（オプション）すべてのテレフォニーOUIエントリを削除するには、テレフォニーOUIテーブルの一番上のチェックボックスをオンにして、Deleteをクリックします。

ステップ7:（オプション）特定のテレフォニーOUIエントリを削除するには、削除するテレフォニーOUIのチェックボックスをオンにして、Deleteをクリックします。

ステップ8:（オプション）ユーザ定義のテレフォニーOUIエントリをすべて削除し、デフォルトのテレフォニーOUIを維持するには、Restore Default OUIsをクリックします。

ステップ 9：新しいテレフォニーOUIを追加するには、Addをクリックします。Add Telephony OUIウィンドウが表示されます。

ステップ 10：Telephony OUIフィールドに、デバイスのMACアドレスの最初の3つのオクテットを入力します。

ステップ11:（オプション）OUIの説明をDescriptionフィールドに入力します。

ステップ 12Applyをクリックして、テレフォニーOUIを追加します。

次の図は、設定後の変更を示しています。

OUIに基づく音声VLANへのインターフェイスの追加

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、VLAN Management > Voice VLAN > Telephony OUI Interfaceの順に選択します。Telephony OUI Interfaceページが開きます。

ステップ 2：テレフォニーOUI用に設定するインターフェイスのオプションボタンをクリックします。

ステップ 3：[Edit] をクリックします。Edit Interface Settingウィンドウが表示されます。

ステップ4:（オプション）別のインターフェイスを設定する場合は、InterfaceフィールドでPort（ポートグループ）またはLAG（リンクアグリゲーショングループ）オプションボタンをクリックし、ドロップダウンリストから別のインターフェイスを選択します。

注:LAGはインターフェイスを1つの論理リンクに結合し、より大きな帯域幅を提供します。

ステップ 5：Telephony OUI VLAN MembershipフィールドのEnableチェックボックスにチェックマークを入れて、選択したインターフェイスでテレフォニーOUIを有効にします。パケットが使用可能なテレフォニーOUIのいずれかに一致する場合、インターフェイスは音声VLANに追加されます。

手順 6：Voice VLAN QoS Modeフィールドで、使用可能なQoS(Quality of Service)モードの1つをクリックします。

・ All：音声VLAN宛てのすべてのパケットにQoSパラメータを適用します。

・ Telephone Source MAC Address:QoSパラメータをIP Phoneからのパケットだけに適用します。

手順 7：Applyをクリックして、設定を保存します。

複数のインターフェイスへのインターフェイス設定の適用

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、VLAN Management > Voice VLAN > Telephony OUI Interfaceの順に選択します。Telephony OUI Interfaceページが開きます。

ステップ 2：複数のインターフェイスにコピーするインターフェイスのオプションボタンをクリックします。

ステップ 3：Copy Settingsをクリックします。Copy Settingsウィンドウが表示されます。

ステップ 4：設定を適用するインターフェイスをToフィールドに入力します。インターフェイス番号またはインターフェイスの名前を入力として使用できます。各インターフェイスはカンマで区切って入力するか（例：1、3、5、GE1、GE3、GE5）、またはインターフェイスの範囲を入力できます（例：1 ～ 5、GE1 ～ GE5）。

ステップ 5：Applyをクリックして、設定を保存します。

次の図は、設定後の変更を示しています。