目的

メディアアクセスコントロールアドレス（MACアドレス）は、物理ネットワークセグメント上の通信のためにネットワークインターフェイスに割り当てられる一意の識別子です。通常、MACアドレスは自動的に割り当てられます。

このドキュメントでは、VLAN/インターフェイスによって学習されたMACアドレスをモニタする方法について説明します。

該当するデバイス

すべてのCisco Business Manageableスイッチ

ダイナミックMACアドレスのモニタリング

1.スイッチのGUI管理ツールを使用して、[MAC Address Tables] > [Dynamic Addresses]に移動します。

2.スイッチ上の特定のインターフェイスまたはVLANによって現在学習されているMACアドレスのリストを検索してフィルタリングできます。

3.検索フィルタリングは、VLAN、MACアドレス、インターフェイス、またはこれらの組み合わせに基づきます。

4. [テーブルのクリア]をクリックして、スイッチのダイナミックMACアドレステーブルをクリアします。