目的

Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)は、ネットワーク内のさまざまなデバイスにIPアドレスを自動的に提供するプロトコルです。200/300シリーズマネージドスイッチにはDHCP Auto Configuration機能があり、この機能を使用して、すでに設定されているDHCPコンフィギュレーションファイルを現在のネットワークに適用できます。この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチでDHCP自動設定機能を設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス | [Software Version]

- Sx200シリーズ | 1.2.7.76(最新バージョンをダウンロード)

- Sx300シリーズ | 1.2.7.76(最新バージョンをダウンロード)

DHCPの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > File Management > DHCP Auto Configurationの順に選択します。DHCP Auto Configurationページが開きます。

ステップ 2：この機能を有効にするには、Auto Configuration Via DHCPフィールドでEnableチェックボックスにチェックマークを付けます。

ステップ 3：Download Protocolフィールドで、コンフィギュレーションファイルをダウンロードする方法のいずれかをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ Auto By File Extension：このオプションは、コンフィギュレーションファイルの拡張子に応じて、Trivial File Transfer Protocol(TFTP)またはSecure Copy Protocol(SCP)を自動設定で使用することを示します。

- SCPのファイル拡張子 – [ファイル拡張子によって自動的に生成]が選択されている場合は、コンフィギュレーションファイルのファイル拡張子を[SCPのファイル拡張子]フィールドに入力します。この拡張子が付いたファイルは、SCP経由でダウンロードされます。拡張子を入力しない場合は、デフォルトの拡張子ファイル(.scp)が使用されます。

・ TFTP Only：このオプションでは、ファイル拡張子に関係なく、コンフィギュレーションファイルのダウンロードにTFTPのみが使用されます。

・ SCP Only：このオプションでは、ファイル拡張子に関係なく、コンフィギュレーションファイルのダウンロードにSCPのみを使用します。

ステップ 4：ステップ3でSCPを選択した場合は、Remote SSH Server Authenticationの右側にあるリンクをクリックして、リモートSSHサーバの認証を設定します。これに関する詳細については、『スイッチでのセキュアシェル(SSH)サーバ認証設定』を参照してください。

ステップ 5：ステップ3でSCPを選択した場合は、SSH Client Authenticationの右側にあるリンクをクリックして、SSHクライアントの認証を設定します。これに関する詳細については、『Ciscoビジネスマネージドスイッチでのセキュアシェル(SSH)クライアントユーザ認証』を参照してください。

注:ステップ4とステップ5は、300シリーズマネージドスイッチにのみ適用されます。200シリーズマネージドシリーズでは、SSHクライアントとSSHサーバを設定するオプションは使用できません(ステップ4とステップ5で説明)。

手順 6：Backup Server Definitionフィールドで、バックアップに使用するサーバの定義方法に対応するオプションボタンをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ By IP Address：サーバにIPアドレスを定義できます。

・名前による：完全修飾ドメイン名を使用してサーバを定義できます。

手順 7：Backup Server IP Address/Nameフィールドに、バックアップに使用するサーバを定義するIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力します。

ステップ8:（オプション）Backup Configuration File Nameフィールドにバックアップ設定ファイルの名前を入力します。

注:Last Auto Configuration Server IP Addressフィールドには、スイッチが自動設定に使用した最後のサーバのIPアドレスが表示されます。Last Auto Configuration File Nameフィールドには、スイッチが自動設定に使用する最後のファイル名が表示されます。

ステップ 9：Applyをクリックして、設定を保存します。

200シリーズスイッチに関する複数の記事やドキュメントへのリンクなど、詳細については、次のリンクを参照してください。

- 200シリーズスイッチの製品ページ

- 300シリーズスイッチの製品ページ