目的

IPv6は、IPv4に代わるものとして設計されたインターネットプロトコルです。これは、現在のIPv4プロトコルで許可されている数よりも多くのIPアドレスを使用できるように設計されています。また、IPv6は新しいヘッダーを使用して、ネットワークを通過するのに必要な処理時間を短縮します。

Cisco SF200/300シリーズスイッチでは、4つの異なる方法でIPv6を使用できます。デバイス上の使用可能なポートの1つ、スイッチへのデバイスの接続で複数のポートを1つのポートとして利用するために使用できるLink Aggregation Group(LAG)、デバイスが現在存在するVLAN、またはIPv4ヘッダーにIPv6パケットをカプセル化するときに既存のIPv4ネットワーク内でこのプロトコルを使用できるようにするIntra-site Automatic Tunnel Addressing Protocol(ISATAP)。

注：スイッチに割り当てることができるIPv6アドレスは1つだけです。このIPv6アドレスは、ポート、リンクアグリゲーショングループ(LAG)インターフェイス、またはVLANのいずれかに割り当てることができます。

この記事では、200および300シリーズマネージドスイッチでIPv6インターフェイスを設定し、IPv6アドレスをIPv6インターフェイスに割り当てる方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

IPv6インターフェイス

IPv6インターフェイスの追加

ステップ 1：スイッチがレイヤ2モードの場合はWeb設定ユーティリティにログインし、Administration > Management Interface > IPv6 Interfaceの順に選択し、スイッチがレイヤ3モードの場合はIP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Interfaceの順に選択します。IPv6インターフェイスページが開きます。

ステップ 2：Addをクリックして、新しいIPv6インターフェイスを追加します。Add IPv6 Interfaceウィンドウが表示されます。

ステップ 3：作成するIPv6インターフェイスのオプションボタンをクリックします。

・ Port — Portドロップダウンリストから、IPv6インターフェイスになるポートを選択します。

・ LAG:LAGドロップダウンリストから、IPv6インターフェイスになるLAGを選択します。

・ VLAN:VLANドロップダウンリストから、IPv6インターフェイスになるVLANを選択します。

・ ISATAPトンネル：Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol(ISATAP)トンネルがIPv6インターフェイスとして設定されています。ISATAPトンネルは、IPv4ネットワークを介して2つのIPv6ネットワーク間でトラフィックを送信するために使用されます。

ステップ 4：Number of DAD Attemptsフィールドに、重複アドレス検出(DAD)の試行回数を入力します。これは、新しいユニキャストIPv6アドレスが割り当てられる前に一意であることを確認するためにネットワークを介して連続して送信されるネイバー送信要求メッセージの数です。この機能を無効にするには、ゼロを入力します。

ステップ5:（オプション）ステートレスIPv6アドレスの自動設定を有効にするには、IPv6 Address Auto ConfigurationフィールドでEnableにチェックマークを付けます。これにより、インターフェイスで受信したルータアドバタイズメントに基づいて、サイトローカルおよびグローバルIPアドレスを自動的に割り当てることができます。

ステップ6:（オプション）ICMPv6メッセージフィールドのEnableにチェックマークを付けて、ICMPv6メッセージを有効にします。これらのメッセージはサーバにエラーの信号を送りますが、サーバに過負荷をかけることはありません。

手順 7：[APPLY] をクリックします。IPv6インターフェイスが作成されます。

注：インターフェイスにIPv6アドレスを手動で割り当てるには、IPv6アドレステーブルをクリックします。

IPv6インターフェイスの編集

ステップ 1：スイッチがレイヤ2モードの場合はWeb設定ユーティリティにログインし、Administration > Management Interface > IPv6 Interfaceの順に選択し、スイッチがレイヤ3モードの場合はIP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Interfaceの順に選択します。IPv6インターフェイスページが開きます。

ステップ 2：編集するIPv6インターフェイスのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3：[Edit] をクリックします。Edit IPv6ウィンドウが表示されます。

Interfaceフィールドには、編集するインターフェイスが表示されます。

ステップ 4：Number of DAD Attemptsフィールドに、重複アドレス検出(DAD)の試行回数を入力します。これは、新しいユニキャストIPv6アドレスが割り当てられる前に一意であることを確認するためにネットワークを介して連続して送信されるネイバー送信要求メッセージの数です。この機能を無効にするには、ゼロを入力します。

ステップ5:（オプション）ステートレスIPv6アドレスの自動設定を有効にするには、IPv6 Address Auto ConfigurationフィールドでEnableにチェックマークを付けます。これにより、インターフェイスで受信したルータアドバタイズメントに基づいて、サイトローカルおよびグローバルIPアドレスを自動的に割り当てることができます。

ステップ6:（オプション）ICMPv6メッセージフィールドのEnableにチェックマークを付けて、ICMPv6メッセージを有効にします。これらのメッセージはサーバにエラーの信号を送りますが、サーバに過負荷をかけることはありません。

手順 7：[APPLY] をクリックします。IPv6インターフェイスの設定が保存されます。

IPv6インターフェイスの削除

ステップ 1：スイッチがレイヤ2モードの場合はWeb設定ユーティリティにログインし、Administration > Management Interface > IPv6 Interfaceの順に選択し、スイッチがレイヤ3モードの場合はIP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Interfaceの順に選択します。IPv6インターフェイスページが開きます。

ステップ 2：削除するIPv6インターフェイスのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3：[Delete] をクリックします。IPv6インターフェイスが削除されます。

IPv6アドレス

IPv6アドレスの追加

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、スイッチがレイヤ2モードの場合はAdministration > Management Interface > IPv6 Addressesを選択し、スイッチがレイヤ3モードの場合はIP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Addressesを選択します。IPv6アドレスページが開きます。

ステップ 2：Interface Nameドロップダウンリストから、IPv6アドレスが割り当てられているインターフェイスを選択し、Goをクリックします。インターフェイスに設定されたIPv6アドレスが表示されます。

ステップ 3：Addをクリックして、指定したインターフェイスにIPv6アドレスを設定します。Add IPv6 Addressウィンドウが表示されます。

IPv6 Interfaceフィールドに、設定するインターフェイスが表示されます。

ステップ 4：IPv6 Address Typeフィールドで、目的のIPv6アドレスタイプに対応するオプションボタンをクリックします。

・リンクローカルアドレス：IPv6アドレスはリンクローカルアドレスです。リンクローカルアドレスは内部LAN接続に使用され、ルーティングできません。リンクローカルアドレスのプレフィクスはFF80です。

・グローバル：IPv6アドレスはグローバルアドレスです。グローバルアドレスは、グローバルに一意で、ルーティング可能なユニキャストアドレスです。

ステップ 5：IPv6インターフェイスに割り当てるIPv6アドレスをIPv6 Addressフィールドに入力します。

手順 6：IPv6アドレスタイプがグローバルの場合は、Prefix Lengthフィールドにアドレスのプレフィックス長を入力します。プレフィックス長は、サブネットを構成するIPアドレスの範囲を定義します。プレフィクス長は、IPv6アドレスのネットワークビット数を定義します。たとえば、64のプレフィクス長は、最初の64ビットをネットワークビットと見なします。これにより、最後の64ビットがホストビットとして残されます。

ステップ7:（オプション）IPv6アドレスタイプがグローバルの場合、EUI-64フィールドのEnableにチェックマークを付けて、Extended Unique Identifier(EUI)64を有効にします。EUI-64を使用すると、手動による設定やDHCPサーバを必要とせずに、ホストが自身に一意の64ビットIPv6アドレスを割り当てることができます。EUI-64を使用する場合、デバイスの48ビットMACアドレスは2つの部分に分割されます。MACアドレスの左端の24ビットは、IPv6アドレスの左端の24ビットを構成します。MACアドレスの右端の24ビットが、IPv6アドレスの右端の24ビットを構成します。IPv6アドレスを完成させるために、EUI-64は16進数値FFFEを中央に挿入します。

ステップ 8：[APPLY] をクリックします。IPv6アドレスがIPv6インターフェイスに設定されます。

注：設定されているIPv6インターフェイスを表示するには、IPv6インターフェイステーブルをクリックします。

IPv6アドレスの削除

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、スイッチがレイヤ2モードの場合はAdministration > Management Interface > IPv6 Addressesを選択し、スイッチがレイヤ3モードの場合はIP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Addressesを選択します。IPv6アドレスページが開きます。

ステップ 2：削除するインターフェイスのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3：[Delete] をクリックします。IPv6アドレスが削除されます。

注：設定済みのIPv6アドレスが削除されると、エントリはデフォルトアドレスに戻ります。