目的

システム設定は、システムの説明、ロケーション、連絡先など、スイッチの基本情報を提供する機能です。これらのフィールドは、ユーザがネットワークのサポートについて管理者に問い合わせる方法を提供します。

この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチのシステム設定を行う方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

System Settings

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > System Settingsの順に選択します。System Settingsページが開きます。

System Descriptionフィールドには、スイッチの説明が表示されます。

ステップ 2：System Locationフィールドにスイッチの物理的な場所を入力します。これは、ネットワークのユーザがスイッチの物理的な場所を知るために使用されます。

ステップ 3：System Contactフィールドに、スイッチ管理者の連絡先情報を入力します。これは、ネットワークのユーザがスイッチ管理者に連絡できるようにするために使用されます。

ステップ 4：Host Nameフィールドで、目的のホスト名に対応するオプションボタンをクリックします。ホスト名は、CLIコマンドのプロンプトで使用されます。

・ Use Default：スイッチのデフォルトのホスト名を使用します。デフォルトのホスト名の形式はSwitch123です。123は、スイッチのMACアドレスの最後の3バイトを16進形式で表したものです。

・ User Defined：スイッチのホスト名を入力します。文字、数字、ハイフンのみを使用できます。ホスト名の先頭または末尾をハイフンにすることはできません。

ステップ 5：System Modeフィールドで、スイッチの目的のモードに対応するオプションボタンをクリックします。

・ L2：スイッチはレイヤ2モードで動作します。

・ L3：スイッチはレイヤ3モードで動作します。

注：このオプションは、300シリーズマネージドスイッチでのみ使用できます。200シリーズマネージドスイッチは、レイヤ2モードでのみ動作します。システムモードが変更された場合は、デバイスをリセットする必要があります。

ステップ6:（オプション）ログイン画面のログインバナーフィールドに表示されるカスタムバナーを入力します。

注：カスタムバナーをプレビューするには、Preview...をクリックします。

手順 7：[APPLY] をクリックします。