目的

この記事では、200シリーズマネージドスイッチへの管理アクセス権を持つようにIPv4アドレスを設定する方法について説明します。このIPv4アドレスが設定されていると、スイッチにアクセスして、TELNETまたはWeb設定ユーティリティを介してさまざまな管理タスクを実行できます。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

ダイナミックIPv4インターフェイスの設定

このセクションでは、200シリーズマネージドシリーズでIPv4ダイナミックアドレスを有効にする方法について説明します。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Management Interface > IPv4 Interfaceの順に選択します。IPv4インターフェイスページが開きます。

ステップ 2：TELNETまたはWeb設定ユーティリティを使用して、管理VLANドロップダウンリストからスイッチにアクセスするために使用する管理VLANを選択します。

ステップ 3：IP Address TypeフィールドでDynamicをクリックして、スイッチがIPアドレスを動的に割り当てられるようにします。

ステップ4:（オプション）Renew IP Address Nowフィールドで、新しいIPアドレスを取得するために、Renew IP Address Nowチェックボックスにチェックマークを付けます。

ステップ 5：Applyをクリックして、設定を保存します。

スタティックIPv4インターフェイスの設定

このセクションでは、200シリーズマネージドスイッチでスタティックIPアドレスを設定する方法について説明します。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Management Interface > IPv4 Interfaceの順に選択します。IPv4インターフェイスページが開きます。

ステップ 2：TELNETまたはWeb設定ユーティリティを使用して、管理VLANドロップダウンリストからスイッチにアクセスするために使用する管理VLANを選択します。

ステップ 3：IP Address TypeフィールドでスタティックIPv4アドレスを設定するには、Staticをクリックします。

ステップ 4：IP Addressフィールドに目的のIPv4アドレスを入力します。

ステップ 5：Maskフィールドで使用可能なオプションの1つのオプションボタンをクリックして、サブネットマスクアドレスを入力します。

・ネットワークマスク：手順4で入力したIPアドレスに対応するサブネットマスクを入力できます。

・プレフィックス長：手順4でプレフィックス形式で入力したIPアドレスのサブネットマスクを入力できます。

ステップ6：使用可能なオプションの1つのオプションボタンをクリックして、Administrative Default GatewayフィールドにデフォルトゲートウェイのIPアドレスを定義します。

・ User Defined：デフォルト・ゲートウェイを構成できます。隣接するフィールドに適切なIPアドレスを入力します。

・なし：デフォルトゲートウェイが設定されていない場合は、このオプションをクリックします。

注：Operational Default Gatewayフィールドには、現在のデフォルトゲートウェイのIPアドレスが表示されます。

手順 7：Applyをクリックして、設定を保存します。