目的

Cisco Discovery Protocol(CDP)は、シスコのデバイスがIP接続に関係なく通信できるようにするリンク層のシスコ独自のプロトコルです。主にプロトコルアドレスとデバイス機能の通信に使用されます。CDPはType Length Value（TLV；タイプ長さ値）を含むフレームを送信します。TLVはポートや接続のさまざまなプロパティを含むフィールドです。

この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチのCDP統計情報ページの情報について説明しています。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

CDP統計情報

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Discovery - CDP > CDP Statisticsの順に選択します。CDP Statisticsページが開きます。

ステップ 2：Refresh Rateフィールドで目的の時間間隔の横にあるオプションボタンをクリックして、以下の情報を更新する頻度を設定します。

CDP統計情報は、次のフィールドに表示されます。

・ Received：受信したCDPパケットの数に関する統計情報を表示します。

- Version 1：スイッチが受信したVersion 1 CDPパケットの数。

- Version 2：スイッチが受信したVersion 2 CDPパケットの数。バージョン2のパケットには、バージョン1のパケットよりもネイバーに関する情報が含まれています。たとえば、ネイバー接続のデュプレックス状態（半二重または全二重）、電力消費、ネイバーデバイスとの接続で迅速なエラールックアップを提供するエラー検出メカニズムなどです。

- Total：スイッチが受信したCDPパケットの合計数。

・ Transmitted：送信されたCDPパケットの数に関する統計情報を表示します。

- Version 1：スイッチが送信したVersion 1 CDPパケットの数。

- Version 2：スイッチが送信したVersion 2 CDPパケットの数。

- Total：スイッチが送信したCDPパケットの合計数。

・ CDP Error Statistics：タイプ別のCDPエラー数を表示します。

- Illegal Checksum：チェックサムが不正なCDPパケットの数。これは、パケットが破損していることを意味します。

- Other Errors：不正なチェックサム以外のエラーがあるCDPパケットの数。これは通常、送信されるTLVタイプの不一致が原因です。

- Neighbors Over Maximum：メモリ不足のためにドロップされたCDPパケットの数。

ステップ3:（オプション）CDPのReceivedカウンタとTransmittedカウンタをクリアするには、Clear Countersをクリックします。