目的

ネットワークデバイスのQuality of Service(QoS)は、発信トラフィックの優先順位を制御します。トラフィックの輻輳が発生すると、QoSはどのキューが最初に送信され、どのキューをドロップできるかを決定します。

このドキュメントの目的は、200および300シリーズマネージドスイッチでQoSキューを設定する方法を説明することです

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

Qosキューの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Quality Of Service > General > Queueの順に選択します。Queueページが開きます。

・キュー：各インターフェイスには1 ～ 4の4つのキューがあります。

・スケジューリング方式：優先度の設定方法を決定します。

- Strict Priority：トラフィックは、最もプライオリティの高いキューから最初に送信されます。キュー番号4が最も高い優先度で、キュー番号1が最も低い優先度です。

- WRR(Weighted Round Robin)：トラフィックは、キューの重みに比例して送信されます。キューの重み付けが高いほど、より多くのトラフィックが送信されます（キュー番号4が最も大きい）。

- WRR重量 – WRRが選択されている場合にのみ、WRR重量を入力します。

- % of WRR Bandwidth:WRRの重み付けのパーセントを表し、キューに割り当てられた帯域幅の量を示します。

ステップ 2：該当するオプションボタンをクリックして、各キューの優先度を定義します。

注：高いキューには完全優先、低いキューにはWRRの両方を使用できます。  完全優先キューのすべてのトラフィックは、WRRの下のキューのトラフィックが送信される前に送信されます。

ステップ 3：Applyをクリックして設定を保存するか、Cancelをクリックして変更をキャンセルします。