目的

この記事の目的は、基本的なシステム情報と、200/300シリーズマネージドスイッチの各パラメータの意味を説明することです。この情報はネットワーク管理者にとって有用であり、ネットワークに関してより適切な判断を下すのに役立ちます。また.

この記事では、ネットワーク上のスイッチとその目的をより正確に特定できる基本的なシステム情報を設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

一般的なシステム情報

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Status and Statistics > System Summaryの順に選択します。System Summaryページが開きます。

[システム情報]領域に次の情報が表示されます。

・ System Operation Mode：スイッチの動作モードを表示します。TCP/IPモデルの動作モードには、レイヤ2とレイヤ3の2つの動作モードがあります。レイヤ2動作モードでは、スイッチは完全にレイヤ2スイッチとして動作します。レイヤ3動作モードでは、スイッチはレイヤ2スイッチとして機能しますが、レイヤ3タスクも実行します。

・ System Description：システムの説明。

・システムの場所：スイッチの物理的な場所。情報を変更するには、Editをクリックします。

・ System Contact：担当者の名前。情報を変更するには、Editをクリックします。

・ Host Name：スイッチの名前。デフォルトでは、スイッチのホスト名は、スイッチのMACアドレスの3つの最下位バイトを連結した「switch」という単語で構成されます。情報を変更するには、Editをクリックします。

注：Editをクリックした場合に、システム設定情報を変更する方法については、『200/300シリーズマネージドスイッチでのシステム設定の設定』を参照してください。

・ System Object ID：この製品の一意のSNMPオブジェクトID。

・システム稼働時間：最後のリブートからの経過時間。

・現在の時間：現在のシステム時間。

・ベースMACアドレス：スイッチのMACアドレス。

・ジャンボフレーム：ジャンボフレームのサポートステータス。このサポートは、ポート設定ページで有効または無効に設定できます。ジャンボフレームのサポートは、イネーブルにしてスイッチをリブートした後でのみ有効になります。ジャンボフレームは、1500バイト以上のサイズのイーサネットフレームです。

スイッチで使用可能なサービスに関する情報は、TCP/UDP Services Status領域にあります。

注:TCP/UDPサービスのステータスを変更する場合は、Editをクリックします。[TCP/UDPサービス]ページが開きます。TCP/UDPサービスのステータスを変更する方法については、『300シリーズマネージドスイッチのTCP/UDPサービスステータスの表示』を参照してください。

・ HTTPサービス – HTTPサービスの現在のステータス（有効または無効）を表示します。

・ HTTPSサービス – HTTPSサービスの現在のステータス（有効または無効）を表示します。HTTPSはHTTPのセキュアなバージョンです。

・ SNMPサービス – SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）サービスの現在のステータス（有効または無効）を表示します。SNMPは、ネットワーク環境を管理および制御するためのツールを提供します。

・ Telnetサービス – Telnetサービスの現在のステータス（有効または無効）を表示します。Telnetは、ネットワークとのリモート接続を確立できるプロトコルです。

・ SSHサービス – SSH（セキュアシェル）サービスの現在のステータス（有効または無効）を表示します。SSHはtelnetと同様に、ネットワークとのリモート接続を確立できますが、SSHはTelnetよりもセキュリティが高くなります。

Software Information領域には、次の情報が表示されます。

・ Firmware Version (Active Image)：現在使用中のソフトウェアイメージのファームウェアバージョン番号。

・ファームウェアMD5チェックサム（アクティブイメージ）：アクティブイメージのMD5チェックサム。MD5は、データを暗号化するハッシュアルゴリズムです。この場合、ファームウェアはデータの整合性とファームウェアデータの保護を目的としてMD5チェックサム値を生成します。

・ Firmware Version (Non-active)：非アクティブなソフトウェアイメージのファームウェアバージョン番号。

・ファームウェアMD5チェックサム（非アクティブ）：非アクティブなソフトウェアイメージのMD5チェックサム。200/300シリーズマネージドスイッチは最大2つの異なるファームウェアを持つことができるため、各ファームウェアにはデータ整合性のための独自のMD5チェックサム値があります。

・ブートバージョン：ブートイメージのバージョン番号。

・ブートMD5チェックサム：ブートイメージのMD5チェックサム。

・ Locale：最初の言語のロケール。

・ Language Version – アクティブ・イメージのプライマリ言語のファームウェア・バージョン。

・言語MD5チェックサム：言語ファイルのMD5チェックサム。

・ Serial Number：スイッチのシリアル番号を表示します。

・ PID VID：スイッチの部品番号とバージョンIDを表示します。

スイッチがPoE対応の場合、次の一般的なPoE統計情報と設定も表示されます。

・最大使用可能PoE電力(W):PoEで供給可能な最大使用可能電力（ワット単位）。

・合計PoE消費電力(W)：接続されているPoEデバイスに供給される合計PoE電力（ワット単位）。

・ PoE電源モード：Power over Ethernet(PoE)デバイスにスイッチから電力が供給されます。デバイスは、接続されているポートから電力を取得します。スイッチは、電源モードに応じて2つの方法でページを制限します。

- Port Limit:PoEのプロパティページで設定します。電力は特定のワット数に制限されており、これらの設定をアクティブにするには、システムがPoEポート制限モードである必要があります。

– クラス制限：これはPoEプロパティページで設定します。 接続デバイスのクラスに基づいて電力が制限され、これらの設定をアクティブにするには、システムがPoEポート制限モードになっている必要があります。