目的

200/300シリーズマネージドスイッチには、システムイベントに関する情報を提供するログと呼ばれる一連のメッセージを記録する機能があります。スイッチには、2組のローカルログが保存されます。1つはRAMに書き込まれたログイベントのリストで、再起動後に消去されます。もう1つはフラッシュメモリに書き込まれた循環ログファイルで、再起動後に保存されます。さらに、これらのログはリモートのsyslogサーバに送信でき、トラップやsyslogメッセージの形式で簡単に表示および監視できます。

この記事では、システムログを表示する方法と、200/300シリーズマネージドスイッチでログを設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズ

[Software Version]

•1.3.0.62

RAMメモリログ

このセクションでは、RAMメモリログテーブルにアクセスする方法とさまざまなオプションについて説明します。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Status and Statistics > View Log > RAM Memoryの順に選択します。RAMメモリページが開きます。

RAMログテーブルには次のフィールドがあります。

・ログ・インデックス：ログ・エントリ番号。

・ Log Time：ログが作成された日付と時刻。

・ Severity：イベントの重大度。

・ Description：ログに記録されるイベントを説明する情報メッセージ。

ステップ2:（オプション）アラートの点滅機能を無効にするには、「アラートアイコンの点滅を無効にする」をクリックします。

ステップ3:（オプション）RAMメモリログテーブルに特定の数のエントリを表示するには、[表示中]ドロップダウンリストで、1ページに表示するエントリ数を選択します。

ステップ4:（オプション）RAMメモリログテーブルのエントリの次のページを表示するには、Nextボタンをクリックします。

ステップ5:（オプション）RAMのログをクリアするには、Clear Logsをクリックします。

フラッシュメモリログ

このセクションでは、フラッシュメモリのログテーブルにアクセスする方法とさまざまなオプションについて説明します。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Status and Statistics > View Log > Flash Memoryの順に選択します。Flash Memoryページが開きます。

フラッシュメモリログテーブルには、次のフィールドがあります。

・ログ・インデックス：ログ・エントリ番号。

・ Log Time：ログが作成された日付と時刻。

・ Severity：イベントの重大度。

・ Description：ログに記録されるイベントを説明する情報メッセージ。

ステップ2:（オプション）フラッシュメモリログテーブルに特定の数のエントリを表示するには、[表示]ドロップダウンリストで、1ページに表示するエントリ数を選択します。

ステップ3:（オプション）フラッシュメモリログテーブルのエントリの次のページを表示するには、Nextボタンをクリックします。

ステップ4:（オプション）RAMのログをクリアするには、Clear Logsをクリックします。

ログの設定

このセクションでは、200/300シリーズマネージドスイッチが提供するさまざまなログオプションを設定する方法について説明します。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > System Log > Log Settingsの順に選択します。Log Settingsページが開きます。

ステップ 2：Loggingフィールドで、Enableチェックボックスにチェックマークを付けてログを有効にします。

ステップ3:（オプション）Syslog Aggregatorを有効にするには、Syslog AggregatorフィールドでEnableチェックボックスにチェックマークを付けます。この機能を使用すると、同一のログを連続して1つのメッセージとして表示できます。メッセージが集約された回数は、メッセージ情報に含まれます。

ステップ 4：Syslog Aggregatorが有効な場合は、Max Aggregator Timeフィールドに、syslogメッセージを集約する時間間隔（秒単位）を入力します。

ステップ 5：RAMメモリロギングおよびフラッシュメモリロギングで、スイッチにログを保持させるイベントのチェックボックスをオンにします。チェックできるイベントは次のとおりです。

・緊急：システムが使用できません。

・アラート：アクションが必要です。このイベントは、デバイスに対して特定のアクションをただちに実行するようにユーザに指示します

・ Critical：システムは重大な状態です。このイベントはエラーイベントよりも関連性が高いため、チェックする必要があります。チェックしないと、スイッチはまったく機能しません。

・エラー：システムはエラー状態です。スイッチはエラーが発生すると動作し、エラーの発生元をユーザに通知します。

・警告：システム警告が発生しました。ハードウェアまたはソフトウェアに関係なくシステムが変更されました。また、一部のスイッチ・コンポーネントが正常に動作していない可能性があります。

・ Notice：システムは正常に機能していますが、システム通知が発生しています。

・情報：このイベントは、デバイス内のアクティビティに関する情報のみを表示します。

・ Debug：イベントに関する詳細情報を表示します。このイベントは、スイッチのすべてのパフォーマンスに関する情報を常に保持します。

6. Applyをクリックして設定を保存します。

リモートログサーバ

このセクションでは、リモートログサーバを200/300シリーズマネージドスイッチに追加する方法について説明します。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > System Log > Remote Log Serversの順に選択します。Remote Log Serversページが開きます。

リモートログサーバテーブルには、現在設定されているすべてのSyslogサーバが表示されます。このテーブルには次のフィールドが含まれます。

・ Log Server:SyslogサーバのIPアドレスまたはドメイン名。

・ UDP Port：ログの送信先となるSyslogサーバのUDPポート。

・ Facility：ログの生成元のデバイスを識別する値。

・ Description:Syslogサーバの説明。

・ Minimum Severity：ログをサーバに送信するために必要な最小重大度レベル。

ステップ 2：Addをクリックして、ログサーバを追加します。Add Remote Log Serverウィンドウが表示されます。

ステップ 3：Server Definitionフィールドで、By IP AddressをクリックしてサーバのIPアドレスを入力するか、By Nameをクリックしてサーバの名前を入力します。

ステップ 4：IP Versionフィールドで、Version 6またはVersion 4をクリックして、サーバのIPアドレスを入力します。

ステップ 5：バージョン6を選択した場合は、IPv6 Address Typeフィールドで、Link LocalまたはGlobalをクリックします。リンクローカルIPv6アドレスは、単一のネットワークリンク上のホストを一意に識別しますが、グローバルIPv6アドレスは他のネットワークから表示され、到達可能です。

手順 6：選択したIPv6アドレスタイプがリンクローカルインターフェイスの場合は、リンクローカルインターフェイスのドロップダウンリストから適切なリンクローカルインターフェイスを選択します。

手順 7：Log Server IP Address/Nameフィールドに、リモートログサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ 8：UDP Portフィールドに、ログがリモートサーバに送信される先のUDPポートを入力します。

ステップ 9：Facilityドロップダウンリストで、システムログがリモートサーバに送信されるファシリティ値を選択します。

ステップ10:（オプション）リモートログサーバの説明を入力するには、[説明]フィールドに目的の説明を入力します。

ステップ 11Minimum Severityドロップダウンリストで、リモートサーバに送信されるシステムログメッセージの最小レベルを選択します。

ステップ 12Applyをクリックして、設定を保存します。

注：リモートログサーバを編集または削除するには、「リモートログサーバの編集」の項を参照してください。

リモートログサーバの編集

このセクションでは、リモートログサーバを編集する方法について説明します。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > System Log > Remote Log Serversの順に選択します。Remote Log Serversページが開きます。

ステップ 2：リモートログサーバの設定を編集するには、編集するリモートサーバのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3：[Edit] をクリックします。Edit Remote Log Serverウィンドウが表示されます。

ステップ 4：Log Server IP Addressドロップダウンリストで、使用可能なIPアドレスを選択します。

ステップ 5：UDP Portフィールドで、UDPポート番号を目的の値に変更します。

手順 6：[ファシリティ]ドロップダウンリストで、ファシリティの値を目的の値に変更します。

手順 7：[説明]フィールドで、現在の説明を目的の説明に変更します。

ステップ 8：[Minimum Severity]ドロップダウンリストで、重大度を目的のレベルに変更します。

ステップ 9：Applyをクリックして、設定を保存します。

ステップ10:（オプション）リモートサーバを削除するには、削除するリモートサーバのチェックボックスをオンにして、Deleteをクリックします。