目的

ネットワーク内のループは、ホスト間に代替ルートが存在する場合に発生します。拡張ネットワークでループが発生すると、レイヤ2スイッチがトラフィックを無制限に転送する可能性があり、その結果、トラフィックが増加し、ネットワーク効率が低下します。スパニングツリープロトコル(STP)は、ループを防ぐために、任意の2つのエンドステーション間に1つのパスを提供します。高速スパニングツリープロトコル(RSTP)は、ネットワークトポロジを検出してコンバージェンスを高速化し、ループのないネットワークを構築します。これは、ネットワークトポロジが自然にツリー構造である場合に最も効果的です。

この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチのポートごとにRSTPを設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

- SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズ

[Software Version]

- 1.3.0.62

スパニングツリーのグローバルセットアップ

最初に、RSTPのパラメータがスイッチで有効になっていることを確認する必要があります。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Spanning Tree > STP Status & Global Settingsの順に選択します。STP Status & Global Settingsページが開きます。

ステップ 2：Spanning TreeフィールドのEnableチェックボックスにチェックマークを入れて、STPを有効にします。

ステップ 3：STPの動作モードとしてRSTPを使用するには、STP Operation ModeフィールドでRapid STPオプションボタンをクリックします。

ステップ 4：STPがディセーブルのときにブリッジプロトコルデータユニット(BPDU)パケットを処理するには、BPDU Handlingフィールドで使用可能なオプションのいずれかをクリックします。

ステップ 5：「パスコストのデフォルト値」フィールドで使用可能なオプションのいずれかをクリックして、デフォルトのパスコストを割り当てます。

- Filtering：このオプションはBPDUパケットをフィルタリングします。

- Flooding：このオプションは、BPDUパケットをフラッディングします。

- Short：このオプションは、ポートパスコストに1 ～ 65,535の範囲を使用します。

- Long：このオプションは、ポートパスコストに1 ～ 200,000,000の範囲を使用します。

手順 6： Applyをクリックして設定を保存します。

ポートで高速スパニングツリーを有効にする

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Spanning Tree > RSTP Interface Settingsの順に選択します。RSTP Interface Settingsページが開きます。

ステップ 2：接続されているデバイスがSTP経由で検出された場合は、そのデバイスに接続されているインターフェイスを選択して、Activate Protocol Migrationをクリックします。これにより、接続されたデバイスでテストが実行され、STPのタイプが表示されます。スイッチは、接続されたデバイスの各STPタイプを使用して、接続されたデバイスと通信します

ステップ 3：Filterドロップダウンリストで、ポート(LAG)を設定するか、LAG(Link Aggregation Group)を設定するかを選択します。

ステップ 4：RSTPを有効にするポート/LAGのオプションボタンをクリックします。

ステップ 5：[Edit] をクリックします。Edit RSTP Interface Settingsウィンドウが表示されます。

手順 6：[ポイントツーポイント管理ステータス]フィールドで、次のいずれかのオプションをクリックします。

注：全二重として定義されたポートは、ポイントツーポイントポートリンクと見なされます。

ポート/LAGに関する次の情報が表示されます。

- Enable：この機能を有効にすると、このポートはRSTPエッジポートになり、通常のSTPよりも速くフォワーディングモードになります。

- ディセーブル：RSTPの目的では、ポートはポイントツーポイントとは見なされず、STPは通常の速度で動作します。

- Auto:RSTP BPDUを使用してスイッチステータスを自動的に判別します。

- Point to Point Operational Status：ポイントツーポイントのアドミニストレーティブディスタンスがautoに設定されている場合は、enabledと表示されます。

- Role:STPによって割り当てられ、STPパスを提供するポートのロール。

- Mode：現在のスパニングツリーモード。

- Fast Link Operational Status：高速リンクのステータス。

- ポートステータス：ポートのRSTPステータス。

手順 7：[apply] をクリックして変更内容を保存します。