目的

この記事では、200/300マネージドスイッチでのVLANインターフェイス設定の設定について説明します。VLANは、接続されているネットワークの物理LANに関係なく、関連するデバイスがイーサネットMACレイヤを介して相互に通信できるようにするポートのグループです。 VLANインターフェイス設定は、パラメータが定義されているスイッチのインターフェイスを設定するために使用されます。

適用可能なデバイス

・ 200/300シリーズマネージドスイッチ

コンフィギュレーション

ステップ 1： Web設定ユーティリティにログインし、VLAN Management > Interface Settingsの順に選択します。Interface Settingsページが開きます。

ステップ2.Interface Typeドロップダウンリストからインターフェイスを選択します。

ステップ 3：Goをクリックして、インターフェイスのポートまたはLAGのリストを表示します

ステップ 4：変更するポートまたはLAGのオプションボタンをクリックし、Editをクリックします。Editウィンドウが表示されます。

ステップ 5：Interfaceフィールドで、目的のインターフェイスに対応するオプションボタンをクリックします。

・ Port:[Port]ドロップダウン・リストから、構成するポートを選択します。これは、選択された単一のポートにのみ影響します。

・ Lag:LAGドロップダウンリストから、設定するLAGを選択します。これは、LAG設定で定義されたポートのグループに影響します。

手順 6：Interface VLAN Modeオプションボタンをクリックして、インターフェイスのモードを選択します。

・ General：一般モードの方が柔軟性が高い。選択したVLANでタグ付きまたはタグなしのパケットを送信できる

・ Access：アクセスモードインターフェイスによって伝送されるVLANトラフィックを指定します。アクセスモードポートは、特定のVLAN上でタグなしフレームの送信と受け入れのみを行います。

・トランク：2台のスイッチを接続する設計。タグなしパケットとタグ付きパケットの両方を伝送します。

・ Customer：お客様が1つ以上のポートを使用している場合、スイッチのインターフェイスはQ-in-Qモードになります。ユーザがプロバイダーネットワーク全体で独自のVLAN配置を使用できるようにします。

手順 7：Administrative PVIDフィールドに管理PVIDの値を入力します。これは、タグなしフレームまたはプライオリティタグ付きフレームに識別対象の値が与えられるVLANのポートVLAN ID(PVID)です。範囲は1 ～ 4094です。

ステップ 8：Frame Typeフィールドは、ステップ6でGeneral Modeをクリックした場合にのみ有効になります。受信または廃棄されるフレームを区別する。

・すべてを許可：タグなしフレーム、タグ付きフレーム、プライオリティタグ付きフレームなど、すべてのタイプのフレームを許可します。

・タグ付きのみを許可：タグ付きフレームのみを許可します。

・ Admit Untagged Only：タグなしフレームと優先フレームのみを受け入れます。

ステップ 9：Ingress Filteringフィールドは、ステップ6でGeneral Modeをクリックした場合にのみ有効になります。Ingress Filteringフィールドの下のEnableにチェックマークを付けて、入力フィルタリングを有効にします。そのインターフェイスに着信した、VLANのメンバではないすべてのフレームを廃棄します。

ステップ 10：[APPLY] をクリックします。

この記事の関連ビデオを見る...

シスコの他のテクニカルトークを表示するには、こちらをクリックしてください