目的

音声仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)は、Voice over Internet Protocol(VoIP)機器からのトラフィックが、IP電話、VoIPエンドポイント、音声システムなどの音声デバイスで構成される特定のVLANに割り当てられるときに使用されます。スイッチは、ポートメンバーを自動的に検出して音声VLANに追加し、音声VLANからのパケットに設定済みのQuality of Service(QoS)を割り当てることができます。音声デバイスが異なる音声VLANにある場合、通信を提供するにはIPルータが必要です。

自動音声VLANにより、スイッチは他のデバイスから音声VLAN情報を検出し、Cisco Discovery Protocol(CDP)およびLink Layer Discovery Protocol(LLDP)アドバタイズメントを通じてIP電話を検出できます。スイッチが使用する音声VLANは、他のデバイスから動的に学習できます。MACアドレスが最も小さいデバイスに属する音声VLANが使用される

Auto Voice VLANモードがイネーブルになっている場合は、Auto Voice VLANページを使用して、関連するグローバルパラメータとインターフェイスパラメータを表示します。自動音声VLANをリセットすると、スイッチ上の音声VLANがデフォルトの音声VLANに設定されます。また、自動音声VLANが有効になっているネットワーク内のスイッチ上で、検出プロセスと同期プロセスが再度開始されます。

この記事では、スイッチの自動VLAN設定をリセットする方法について説明します。

適用可能なデバイス

- Sx200シリーズ

- Sx250シリーズ

- Sx300シリーズ

- Sx350 シリーズ

- SG350X シリーズ

- Sx500 シリーズ

- Sx550X シリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.06 — Sx200、Sx300、Sx500

- 2.2.5.68 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

スイッチの自動VLAN設定のリセットの設定

動作ステータスのリセット

重要:次の手順に進む前に、スイッチでVLANが設定されていることを確認してください。スイッチでVLAN設定を行う方法については、ここをクリックして手順を参照してください。スイッチで音声VLANを設定する方法については、ここをクリックしてください。

ステップ 1：Webベースのユーティリティにログインし、Display ModeドロップダウンリストからAdvancedを選択します。

注：Sx200、Sx300、またはSx500シリーズスイッチがある場合は、ステップ2に進んでください。

ステップ 2：VLAN Management >Voice VLAN > Auto Voice VLANの順に選択します。

注：メニューオプションは、使用しているスイッチによって異なる場合があります。この例では、SG350Xスイッチが使用されています。

このページのOperation Statusブロックには、現在の音声VLANとその送信元に関する情報が表示されます。

- Auto Voice VLAN Status:Auto Voice VLANが有効かどうかを表示します。

- Voice VLAN ID：現在の音声VLANのID。

- Source Type：ルートデバイスによって音声VLANが検出された送信元のタイプを表示します。

- CoS/802.1p:LLDP-MEDが音声ネットワークポリシーとして使用するCoS/802.1p値を表示します。

- DSCP:LLDP-MEDが音声ネットワークポリシーとして使用するDSCP値を表示します。

- ルートスイッチのMACアドレス：音声VLANの学習元である音声VLANを検出するか、その音声VLANで設定された自動音声VLANルートデバイスのMACアドレス。

- スイッチのMACアドレス：デバイスのベースMACアドレス。スイッチのMACアドレスがルートスイッチのMACアドレスである場合、そのデバイスは自動音声VLANルートデバイスです。

- Voice VLAN ID Change Time：音声VLANが最後に更新された時刻。

注：この例では、6が選択されています。

ステップ 3：Restart Auto Voice VLANをクリックして音声VLANをデフォルトにリセットし、LAN内のすべてのAuto-Voice-VLAN対応スイッチでAuto Voice VLANディスカバリを再起動します。

ステップ 4：[OK] をクリックして続行します。

音声VLANローカルソーステーブルの更新

音声VLANローカルソーステーブルには、デバイス上で設定されている音声VLANと、直接接続されたネイバーデバイスによってアドバタイズされたすべての音声VLAN設定が表示されます。次のフィールドが含まれます。

- Interface：音声VLAN設定が受信または設定されたインターフェイスを表示します。「N/A」と表示される場合は、デバイス自体で設定が行われています。インターフェイスが表示される場合、ネイバーから音声設定を受信しています。

- 送信元MACアドレス：音声設定の受信元であるUnited Communications(UC)のMACアドレス。

- Source Type：音声設定の受信元のUCのタイプ。次のオプションを使用できます。

- Default：デバイスのデフォルトの音声VLAN設定。

- Static：デバイスで定義されているユーザ定義音声VLAN設定。

- CDP：音声VLAN設定をアドバタイズしたUCはCDPを実行しています。

- LLDP：音声VLAN設定をアドバタイズしたUCはLLDPを実行しています。

- Voice VLAN ID：アドバタイズまたは設定された音声VLANのID。

- Voice VLAN ID：現在の音声VLANのID。

- CoS/802.1p:LLDP-MEDが音声ネットワークポリシーとして使用する、アドバタイズまたは設定されたCoS/802.1p値。

- DSCP:LLDP-MEDが音声ネットワークポリシーとして使用する、アドバタイズまたは設定されたDSCP値。

- Best Local Source：この音声VLANがデバイスによって使用されたかどうかを表示します。次のオプションを使用できます。

- Yes：デバイスはこの音声VLANを使用して、他の自動音声VLAN対応スイッチと同期します。この音声VLANは、優先順位の高い送信元からの音声VLANが検出されない限り、ネットワークの音声VLANです。1つのローカルソースのみが最適なローカルソースです。

– いいえ – これは最適なローカルソースではありません。

ステップ5:（オプション）新しい音声VLAN設定を行った場合は、Refreshをクリックしてページの情報を更新します。

これで、スイッチの自動音声VLAN設定が正常にリセットされました。