目的

Link Layer Discovery Protocol(LLDP)は、接続されている他のデバイスにデバイスに関する情報をアドバタイズするために使用されます。オプションの情報は、Type Length Value（TLV；タイプ長値）の形式でLLDPパケットを介して送信できます。含める情報が多いほど、追加するTLVが多くなります。LLDP情報は、プロトコルデータユニット(PDU)で送信されます。情報が送信される各インターフェイスには、処理できる最大サイズのPDUがあります。LLDPパケットに含まれる情報が多すぎると、最大PDUサイズを超える可能性があります。  これはLLDPオーバーロードと呼ばれます。この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチのLLDPオーバーロードページに表示される情報について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

LLDPオーバーロードの詳細の表示

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Discovery - LLDP > LLDP Overloadingの順に選択します。LLDPオーバーロードページが開きます。

このページには、各ポートの次のフィールドが表示されます。

・インターフェイス：ポートIDを表示します。

・ Total (Bytes)：通常パケットで送信されるLLDP情報のバイト数の合計。

・ Left to Send(Bytes)：パケット内でLLDP情報を送信することもできる使用可能なバイト数の合計。

・ Status:TLVのステータスを示します。

ステップ 2：インターフェイスを選択し、Detailsをクリックして、ポートのオーバーロードの詳細を表示します。LLDPオーバーロードの詳細ウィンドウが表示され、次の情報が含まれます。

・ LLDP必須TLV:LLDPによって送信される基本情報を含む3つの必須タイプ/長さ値(TLV)があります。

- Size（バイト）：必須TLVを送信するために必要なバイト数。

- Status:TLVの必須グループが送信されたか、過負荷になったかを表示します。

・ LLDP MED機能：Link Layer Discovery Protocol(LLDP)メディアエンドポイントディスカバリ(LLDP MED)は、音声およびビデオアプリケーションでよく使用される追加情報を提供するLLDPに追加された機能です。LLDP MED機能により、メディアエンドポイントは接続デバイスがサポートする機能を検出できます。

- Size（バイト）:LLDP MED機能パケットの合計バイトサイズ。

- Status：機能パケットが送信されたか、過負荷になったかを表示します。

・ LLDP MEDロケーション：スイッチは、デバイスが配置されている物理アドレスなどのエンドポイントデバイスのロケーション情報を提供できます。

- Size（バイト）:LLDP MEDロケーションパケットの合計バイトサイズ。

- Status：ロケーションパケットが送信されたか、過負荷になったかを表示します。

・ LLDP MEDネットワークポリシー：スイッチとエンドポイントデバイスの両方が、そのポート上の特定のアプリケーションのVLAN設定と関連するレイヤ2およびレイヤ3属性をアドバタイズできるようにします。

- Size（バイト）:LLDP MEDネットワークポリシーの合計パケットのバイトサイズ。

- Status：ネットワークポリシーパケットが送信されたか、過負荷になったかを表示します。

・ LLDP MED Extended Power via MDI：使用可能なMDIを介して、ポートが拡張電力に関する情報をアドバタイズできるようにします。

– サイズ（バイト）:MDIパケットのバイトサイズを介したLLDP MED拡張電力の合計。

- Status:MDIパケットを介した拡張電力が送信されたか、過負荷になったかを表示します。

・ 802.3 TLV：イーサネットLANに関する情報が含まれます。

- Size（バイト）:LLDP MED 802.3パケットの合計バイトサイズ。

- Status:802.3 TLVが送信されたか、過負荷になったかを表示します。

・ LLDPオプションTLV：必須ではないLLDP MED TLV。

- Size (Bytes):LLDP MEDオプションTLVパケットの合計バイトサイズ。

- Status:MDIパケットを介したLLDP MED拡張電力が送信されたか、過負荷の状態でした。

・ LLDP MEDインベントリ：エンドポイントが自身に関するインベントリ情報をスイッチに送信できるようにします。

- Size（バイト）:LLDP MEDインベントリTLVパケットの合計バイトサイズ。

- Status:TLVの必須グループが送信されたか、過負荷になったかを表示します。

・ Total (Bytes):LLDP情報を含む各パケットの合計バイト数。

・ Left to Send(Bytes):LLDP情報を含むことができる各パケットで使用可能なバイトの合計数。

ステップ 3：Closeをクリックして、LLDP Overloading Detailsウィンドウを閉じます。