目的

マルチキャストルータは、マルチキャストパケットを認識して目的の宛先に転送するルータです。マルチキャストルータポートは、マルチキャストルータに接続するポートです。スイッチは、マルチキャストストリームとIGMP/MLD登録メッセージを転送するときに、マルチキャストルータポート番号を含めます。これにより、接続されたマルチキャストルータはマルチキャストストリームを転送し、他のサブネットに登録を伝播できます。

この記事では、マルチキャストルータと200/300シリーズマネージドスイッチ間の接続を可能にするためにマルチキャストルータポートを設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

マルチキャストルータポート

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Multicast > Multicast Router Portの順に選択します。Multicast Router Portページが開きます。

ステップ 2：VLAN ID equals toドロップダウンリストから、マルチキャストルータの適切なVLAN IDを選択します。

ステップ 3：IP version equals toドロップダウンリストから、マルチキャストルータの適切なIPバージョンを選択します。

ステップ 4：Interface Type equals toドロップダウンリストから、適切なインターフェイスタイプを選択します。

ステップ 5：[Go] をクリックします。クエリーに一致する適切なインターフェイスが表示されます。

手順 6：各インターフェイスの目的の関連付けタイプに対応するオプションボタンをクリックします。

・ Static：マルチキャストルータポートは静的に設定されています。

・ Dynamic：ポートは、MLD/IGMPクエリによってマルチキャストルータポートとして動的に設定されます。

・ Forbidden：このポートでIGMPクエリまたはMLDクエリが受信されている場合でも、このインターフェイスをマルチキャストルータポートとして設定することはできません。このポートでAuto Detect multicast router portsがイネーブルになっている場合、設定は成功しません。

・ None：このインターフェイスは現在マルチキャストルータポートではありません。

注：Dynamicオプションは表示専用です。マルチキャストポートのダイナミック学習は、IGMP SnoopingページとMLD Snoopingページでイネーブルにできます。

手順 7：[APPLY] をクリックします。