目的

Link Layer Discovery Protocol(LLDP)は、ネットワーク管理者がマルチベンダー環境でネットワーク管理のトラブルシューティングと変更を行えるようにするプロトコルです。LLDP Media Endpoint Discovery(LLDP-MED)は、メディアエンドポイントデバイスをサポートするための追加機能を提供します。たとえば、音声やビデオなどのアプリケーション用のネットワークポリシーのアドバタイズメント、デバイスの場所の検出、トラブルシューティング情報などです。LLDP-MEDネットワークポリシーは、音声やビデオなどのリアルタイムアプリケーションの一連の設定です。ネットワークポリシーは、接続されたメディアエンドポイントデバイスへの発信LLDPパケットに含まれます。次に、MEDは受信したネットワークポリシーで指定されているとおりにトラフィックを送信します。この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチでLLDP MEDネットワークポリシーを設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

LLDP MEDネットワークポリシーの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Discovery - LLDP > LLDP MED Network Policyの順に選択します。LLDP MED Network Policyページが開きます。

ステップ 2：スイッチで音声アプリケーションのネットワークポリシーを自動的に生成してアドバタイズする場合は、LLDP-MED Network Policy for Voice ApplicationフィールドのAutoチェックボックスにチェックマークを付けます。

注:Autoボックスがチェックされている場合、音声ネットワークポリシーを手動で設定することはできません。

ステップ 3：Applyをクリックして、現在の設定を更新します。

ステップ 4：新しいネットワークポリシーを定義するには、Addをクリックします。Add LLDP MED Network Policyウィンドウが表示されます。

ステップ 5：Network Policy Numberドロップダウンリストから、作成するポリシーの番号を選択します。

手順 6：Applicationドロップダウンリストから、ネットワークポリシーのアプリケーションタイプを選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ Voice：ネットワークポリシーを音声アプリケーションに適用します。

・音声シグナリング：ネットワークポリシーを音声シグナリングアプリケーションに適用します。

・ Guest Voice：ネットワークポリシーをゲスト音声アプリケーションに適用します。

・ゲスト音声シグナリング：ネットワークポリシーをゲスト音声シグナリングアプリケーションに適用します。

・ソフトフォン音声：ネットワークポリシーをソフトフォン音声アプリケーションに適用します。

・ビデオ会議 – ネットワークポリシーをビデオ会議アプリケーションに適用します。

・ストリーミングビデオ：ネットワークポリシーをストリーミングビデオアプリケーションに適用します。

・ビデオシグナリング：ネットワークポリシーをビデオシグナリングアプリケーションに適用します。

手順 7：VLAN IDフィールドにトラフィックの送信先VLANを入力します。

ステップ 8：いずれかのオプションをクリックして、VLAN TagフィールドのVLANにタグを付けます。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ Tagged：このオプションは、トランクポートを介して異なるスイッチ間でVLAN情報を渡す場合に使用します。

・ Untagged:VLANがアクセスポート経由でのみローカルに使用される場合は、このオプションを使用します。

ステップ 9：User Priorityドロップダウンリストから、このネットワークポリシーで定義されたトラフィックに適用されるプライオリティを選択します。この値は、0 ～ 7の範囲のサービスクラス(CoS)値です。各CoS値は、ネットワークトラフィックを次のように扱います。

・ 0 – 背景。

・ 1 – ベストエフォート。

・ 2 – 優れた労力。

・ 3：重要なアプリケーション。

・ 4 – ビデオ

・ 5 – 音声。

・ 6 – ワーク間制御。

・ 7 – ネットワーク制御。

ステップ 10：Differentiated Services Code Point(DSCP)ドロップダウンリストから、ネイバーから送信されるアプリケーションデータに関連付けるDSCP値を選択します。このDSCP値は、ネイバーによってスイッチに送信されるアプリケーションデータをマーキングするために使用されます。DSCPは、ネットワークトラフィックを管理し、適切なQuality of Service(QoS)を提供します。

ステップ 11Applyをクリックして、設定を保存します。

次の図は、設定後のLLDP MEDネットワークポリシーページでの変更を示しています。

ステップ 12LLDP MEDネットワークポリシーを編集するには、編集するポリシーのチェックボックスをオンにして、Editをクリックします。

ステップ 13LLDP MEDネットワークポリシーを削除するには、編集するポリシーのチェックボックスをオンにして、Deleteをクリックします。