目的

システムログには、スイッチが保存するイベントに関する情報が記録されます。システムログは、スイッチで障害が発生した場合に使用できます。ログ内のさまざまなイベントを追跡し、障害が発生した場所と時間を確認できます。この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチのシステムログを管理する方法について説明します。

適用可能なデバイス

SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

システムログセットアップ

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > System Log > Log Settingsの順に選択します。システムログの設定ページが開きます。

ステップ 2：システムログを有効にするには、LoggingフィールドでEnableチェックボックスにチェックマークを付けます。

ステップ3:（オプション）Syslog Aggregatorフィールドで、Enableチェックボックスにチェックマークを付けてSyslog Aggregatorを有効にします。Syslogアグリゲータは、特定の最大集約時間値に従って、同一の連続したsyslogメッセージとトラップを追加し、単一のメッセージで送信します。

ステップ 4：syslog aggregatorが有効な場合は、Max Aggregation Timeフィールドに、syslog aggregatorが1つのメッセージとして送信するsyslogメッセージを蓄積する時間（秒）を入力します。

ステップ4：スイッチは、イベントに関する情報をRAMメモリとフラッシュメモリの2つの場所に保持します。RAM Memory LoggingとFlash Memory Loggingの下で、それぞれ適切なチェックボックスをオンにします。

・緊急：システムが使用できません。

・アラート：アクションが必要です。

・ Critical：システムが重大な状態です。

・エラー：システムエラーが発生しました。

・警告：現在または潜在的なシステム状態によって警告が生成されました。

・ Notice：システムは正常に機能していますが、システム通知が生成されています。

・情報：一般的なシステム情報と機能情報。

・デバッグ：システムイベントに関する非常に詳細な情報を提供します。

ステップ 5：[APPLY] をクリックします。

リモートログサーバの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > system log > Remote Log Serversの順に選択します。Remote Log Serverページが開きます。

2. Addをクリックして、リモートログサーバをセットアップします。Add Remote Log Serverウィンドウが表示されます。

ステップ 3：Server Definitionフィールドで、次のいずれかのオプションボタンをクリックします。

・ [名前による]：ログ・サーバは名前で定義されます。

・ By IP Address：ログサーバはIPアドレスで定義されています。

ステップ 4：IP Versionフィールドで、ログサーバのIPアドレスのタイプとしてVersion 6またはVersion 4をクリックします。

ステップ 5：手順4でIPアドレスとしてバージョン6を選択した場合は、IPv6アドレスタイプで次のいずれかのオプションボタンをクリックします。

・リンクローカル：単一のネットワークリンク上のホストのみを識別するIPv6アドレス。

・グローバル：他のネットワークから到達可能なIPv6アドレス。

手順 6：手順5でIPv6アドレスタイプとしてLink Localを選択した場合は、Link Local Interfaceドロップダウンリストで適切なインターフェイスを選択します。

手順 7：Log Server IP address/Nameフィールドに、ログサーバを識別する適切なIPアドレスまたは名前を入力します。

ステップ 8：Facilityドロップダウンリストで、ログメッセージがリモートサーバに送信されるファシリティ値を選択します。facilityの値は、システムログメッセージの発信元を示します。

ステップ9:（オプション）Descriptionフィールドに、ログサーバの説明を入力します。

ステップ 10：[最小重大度]ドロップダウンリストで、サーバに送信されるシステムログメッセージの最小重大度を選択します。重大度は、ログメッセージのタイプを示します。

ステップ 11[APPLY] をクリックします。

ステップ12:（オプション）リモートログサーバの設定を編集するには、リモートログサーバのチェックボックスをオンにして、Editをクリックします。

ステップ13:（オプション）リモートログサーバの設定を削除するには、リモートログサーバのチェックボックスをオンにして、Deleteをクリックします。