指定日

May 31, 2016

解決日

2017年6月5日

影響を受ける製品

モデル

ファームウェア バージョン

下記で修正

Sx550X、Sx350x、Sx250

2.1.0.63

2.3.0.130

問題の説明

Sx550X、Sx350X、またはSx250スイッチのPoEポートを3750 CatalystスイッチのPoEポートに接続すると、PoEを介してPoEに電力が供給されます。

解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.3.0.130にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、ここをクリックしてください。