目次

- 目的

- 該当するデバイス

- [Software Version]

- 高速リンクフェールオーバー

- スタックトポロジ

- リンクフェールオーバー

- 結論

目的

Fast Stack Link Failover(Fast Link Failover)は、スタックポートリンクの1つに障害が発生した場合のデータパケット損失の期間を短縮するように設計されたプロセスです。このプロセスはリングトポロジでのみサポートされます。トポロジ内のリンクに障害が発生しても、スタックが引き続き動作可能であるためです。

このドキュメントの目的は、SG550XGおよびSG350XGシリーズマネージドスイッチのファストリンクフェールオーバープロセスについて理解することです。

Fast Link Failoverの詳細なデモンストレーションについては、次のビデオをご覧ください。

該当するデバイス

- SG550XG

- SG350XG

[Software Version]

- v2.0.0.73 - SG550XG/SG350XG

高速リンクフェールオーバー

スタックトポロジ

スタック内に4台のユニットがあり、リングトポロジが作成されると仮定します。したがって、ユニット1はユニット2またはユニット4にトラフィックを送信できます。ユニット1がユニット3にトラフィックを送信すると想定されている場合、トラフィックは次の2つの方法でルーティングできます。ユニット1からユニット2からユニット3またはユニット1からユニット4からユニット3へ。

リンクフェールオーバー

したがって、ユニット1と2の間のリンクに障害が発生した場合、ユニット1はユニット4を介してユニット3にトラフィックを送信し、その逆も可能です。スタックトポロジが回復されるまで、スタックユニットは、障害が発生したスタッキングポートを通じて送信されると想定されるパケットをループバックし、残りのスタッキングポートを通じてループバックパケットを宛先に送信します。

結論

ファストリンクフェールオーバーは、スタックポートリンクの1つに障害が発生したときにデータパケットの損失を最小限に抑える機能です。スタックトポロジが回復するまで、パケットは残りのスタッキングポートを通って宛先にループバックされ、高速リンクフェールオーバーが発生します。