目的

このドキュメントの目的は、特定のCiscoスイッチの製品識別子(PID)を実際に理解していただくことです。

- ルータPIDデコーダの表示

- ワイヤレスアクセスポイントPIDデコーダの表示

スイッチデコーダ

グラフィックの表形式を表示します

テーブル

表1：ポートの機能

表2：電源プラグのサフィックス

接尾辞

電源プラグタイプ

適用される国

AR

タイプ I

アルゼンチン

AS

タイプC、タイプE（ハイパワー）

アジア地域

AU

タイプ I

オーストラリアおよびニュージーランド

BR

タイプC、タイプE（ハイパワー）

ブラジル

CN

タイプA、タイプI（ハイパワー）

中国

EU

タイプC、タイプE（ハイパワー）

ヨーロッパ（英国およびアイルランドを除く）、アジアの一部、アフリカ

G5

タイプC、タイプG（ハイパワー）

ヨーロッパ、アジアの一部、中東、アフリカ

IN

タイプC、タイプD（ハイパワー）

インド

JP

タイプA、タイプB（ハイパワー）

日本

KR

タイプC、タイプF（ハイパワー）

韓国

適用外

タイプA、タイプB（ハイパワー）

南・北・中央アメリカ、台湾

RU

タイプC、タイプF（ハイパワー）

ロシア

SG

G型

シンガポール

英国

G型

英国、アイルランド、アジアの一部、中東、アフリカ