指定日

2017年2月12日

解決日

N/A

影響を受ける製品

モデル

ファームウェア バージョン

SG350X、Sx550X

2.2.0.x

問題の説明

Remote Switched Port Analyzer(RSPAN)機能を使用する場合、ミラー操作と別の操作（通常の転送など）によりトラフィックが同時に宛先ポートに転送される場合、すべてのトラフィックがRSPAN宛先ポートにミラーリングされるわけではありません。

回避策

回避策はありません。