指定日

May 23, 2017

解決日

N/A

影響を受ける製品

モデル

ファームウェア バージョン

SG350X

2.2.0.x

問題の説明

一部のデバイスおよび特定のポートで、ケーブルが接続されていない場合、またはケーブル長が非常に短い場合、「test cable-diagnostics tdr」コマンドを使用してケーブルテストを実行すると、予期しない結果になる可能性があります。

現在のステータス

回避策はありません。