指定日

May 23, 2017

解決日

2017年9月8日

影響を受ける製品

モデル

ファームウェア バージョン

下記で修正

SG350X

2.2.0.x

2.3.5.63

問題の説明

場合によっては、スタック内のユニットのユニットID設定がset IDからauto IDに変更された場合、リロード後にデバイスがスタックに参加しないことがあります。

解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.3.5.63にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、ここをクリックしてください。