指定日

May 23, 2017

解決日

2017年9月8日

影響を受ける製品

モデル

ファームウェア バージョン

下記で修正

SG350XG、Sx550X

2.2.0.x

2.3.0.130

問題の説明

ユニットのスタンバイ（スタンバイ）からアクティブ（プライマリ）への切り替え後、スイッチのUSBインターフェイスはUSBフラッシュドライブ（キー付きディスク）の挿入時に検出しません。

このドキュメントで使用されている用語に慣れていない場合は、Cisco Business:新用語一覧。

解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.3.0.130にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、ここをクリックしてください。