指定日

May 26, 2017

解決日

2017年9月8日

影響を受ける製品

モデル

ファームウェア バージョン

下記で修正

SG350X

2.2.0.X

2.3.5.63

SG550XG

2.3.0.130

2.3.5.63

問題の説明

場合によっては、アクティブスイッチオーバー（元のアクティブからスタンバイへの切り替え）の後、またはユニットが切断されてスタックに再接続された後に、ユニットがスタックに再接続しないことがあります。

このドキュメントの用語に慣れていない場合は、Cisco Business:新用語一覧。

解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.3.5.63にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、ここをクリックしてください。

© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.