指定日

May 23, 2017

解決日

2018年3月30日

影響を受ける製品

モデル

ファームウェア バージョン

SG350X

2.2.0.X

問題の説明

XGデバイスのアップリンクインターフェイスでの出力トラフィックシェーピングでは、より低いレートを設定しても、トラフィックが80 Kbpsに制限されます。

回避策

80 Kbpsよりも高い出力シェーピング値を使用します。

© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.