指定日

May 23, 2017

解決日

2018年3月30日

影響を受ける製品

モデル

ファームウェア バージョン

SG350X

2.2.0.x

問題の説明

トンネル発信ポートがトランクまたは一般タグ付けされている場合、6to4トンネルトラフィックはラインレートでは転送されません。

回避策

トンネルポートをアクセスポートまたはスイッチポートなしで設定します。これを行うには、次の手順を実行します。

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[VLAN Management] > [Interface Settings]に移動します。

ステップ2:[Interface Settings Table]で、トンネルポートのオプションボタンをクリックし、[Edit]をクリックします。

注：この例では、GE46が選択されています。

ステップ3:[Edit Interface Settings]ウィンドウで、マークされたインターフェイスが前のページで選択したインターフェイスであることを確認します。そうでない場合は、ドロップダウンメニューから正しいインターフェイスを選択します。

ステップ4:[Interface VLAN Mode]の[Access]オプションボタンをクリックして、ポートをアクセスポートにします。

ステップ5:[Apply]をクリックします。

選択したポートのインターフェイスVLANモードが、インターフェイス設定テーブルの下にAccessと表示されます。

ステップ6：点滅ボタンをクリックし  て、設定を永続的に保存します。

© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.