指定日

May 23, 2017

解決日

N/A

該当製品

モデル

ファームウェア バージョン

SG350XG

2.2.0.x

問題の説明

スイッチのWebベースのユーティリティの一部の機能は、Apple Safariブラウザを使用しているときに動作しません。応答しないユーティリティのこれらの機能には、[リバー]ボタンと[ログアウト]ボタン、および[デバイスの検索]ページの[停止]ボタンが含まれます。

回避策

Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edgeなどの他のブラウザを使用します。