指定日

2016年8月19日

解決日

2017年6月5日

該当製品

モデル

ファームウェア バージョン

下記で修正

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

問題の説明

場合によっては、コマンドラインインターフェイス(CLI)またはWebベースのユーティリティを使用して、スイッチで802.1XまたはRemote Authentication Dial-In User Service(RADIUS)の設定が事前に設定されている場合、Device Authorization Control(DAC)による表示や設定がに失敗します。

解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.3.0.130にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、ここをクリックしてください。