指定日

May 23, 2017

解決日

2017年6月12日

該当製品

モデル

ファームウェア バージョン

下記で修正

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.66

問題の説明

キュー統計カウンタが正しく更新されていない。パケットサイズは、入力のパケットサイズに基づいて計算されますが、統計情報は出力統計情報です。

解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.2.0.66にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、ここをクリックしてください。