指定日

May 23, 2017

解決日

2017年6月12日

該当製品

モデル

ファームウェア バージョン

下記で修正

SG350XG-2F10

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24F

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24T

2.2.0.x

2.2.0.66

問題の説明

show queue statisticsコマンドでは、パケット数とバイト数に関する誤った情報が表示されることがあります。これは、48ポート未満のSG350XGデバイス間で発生します。

解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.2.0.66にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、ここをクリックしてください。