指定日

May 23, 2017

解決日

N/A

該当製品

モデル

ファームウェア バージョン

SG350XG

2.2.0.x

問題の説明

Smart Network Application(SNA)は、RAMの不足によりWebブラウザがフリーズする原因となるRAMを一晩で置き忘れるなど、長時間開いたままにすると、ランダムアクセスメモリ(RAM)を正しくリリースしません。

現在のステータス

既知の回避策はありません。