指定日

May 23, 2017

解決日

N/A

該当製品

モデル

ファームウェア バージョン

SG350XG

2.2.0.x

問題の説明

アップグレードする複数のデバイスを選択し、[ダウンロード後にデバイスを再起動する]チェックボックスをオンにする場合は、すべてのデバイスで操作が完了する前であっても、成功のプロンプトが表示されます。

現在のステータス

既知の回避策はありません。