指定日

May 23, 2017

解決日

N/A

該当製品

モデル

ファームウェア バージョン

SG350XG

2.2.0.x

問題の説明

Power over Ethernet(PoE)操作の時間範囲を定義し、その時間範囲にアクティブ時間(00:00)を含めない場合、表示された期間に消費がある場合でも、時間、日、および週のPoE消費値は0になります。時間（分）には正しい値が表示されます。

現在のステータス

既知の回避策はありません。