指定日

May 29, 2015

解決日

2017年6月16日

該当製品

モデル

ファームウェア バージョン

下記で修正

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

問題の説明

スイッチのWebベースのユーティリティを介してリンクアグリゲーション(LAG)でフロー制御(FLOW)が有効になっている場合、リンクがアップしてもポートLEDが点灯しません。

解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.2.0.63以降にアップグレードすると修正されます。この問題に関するサポートが必要な場合は、スイッチのUpgrade Firmwareをクリックしてください。手順が不要な場合は、SG350XGダウンロードページに直接移動できます。

注：これは48ポートモデルのページですが、SG350XGスイッチのいずれかで動作します。正確なモデルを選択する場合は、Ciscoに移動します。[メニュー]ボタンをクリックし、[サポートとダウンロード]を選択し、デバイスの名前を入力します。ドロップダウンメニューには、使用可能なすべてのポート番号とモデル(DID)が表示されます。自分が所有するIDを選択します。製品のページで、[ダウンロード]を選択します。