指定日

2016年1月19日

解決日

2017年6月5日

該当製品

モデル

ファームウェア バージョン

下記で修正

SG350XG

2.0.x

2.3.0.130

問題の説明

スイッチポートでCisco Discovery Protocol(CDP)とLink Layer Discovery Protocol(LLDP)の両方が有効になっており、一方を無効にすると、Power over Ethernet(PoE)の残りのプロトコルのネゴシエーションが失敗する可能性があります。

解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.3.0.130にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、ここをクリックしてください。