目的

デバイスまたはインターフェイスのPower over Ethernet(PoE)エネルギー消費量と過去の統計情報を表示すると、デバイスまたはポートの平均消費電力と節約量を追跡して計算できます。これは、PoEの動作とパフォーマンスの検査とデバッグに非常に役立ちます。これは、トレンドが簡単に監視されるためです。

PoE消費量測定値は60秒ごとに取得され、次の情報を表示できます。

- [Last hour]:60秒ごとにサンプリング

- 最終日 – 24サンプル（1時間ごとにサンプル）

- 先週 – 7サンプル（1日ごとにサンプル）

- 昨年：52サンプル（1週間に1サンプル）

ポート単位またはデバイス単位でPoE消費情報を表示できます。

この記事の目的は、350Xおよび550XシリーズマネージドスイッチのPoE統計情報と省電力を表示する方法を示すことです。

該当するデバイス

- SG350Xシリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 2.2.5.68

PoE統計情報の表示

デバイスごとのPoE統計情報の表示

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Port Management] > [PoE] > [Statistics]を選択します。

ステップ2：デバイスがスタックに属している場合は、インターフェイスの[Unit（ユニット）]ドロップダウンリストをクリックしてユニットを選択します。

注：この例では、ユニット1が選択されています。

ステップ3:[Port]がデフォルト設定[All ports]に設定されていることを確認します。これにより、デバイス全体の統計情報を表示できます。

ステップ4:[Refresh Rate]のオプションボタンをクリックします。これにより、指定した間隔に基づいてページが更新されます。

注：この例では、30秒が選択されています。

次の情報が表示されます。

消費履歴

- [Average Consumption over Last Hour]：過去1時間のすべてのPoE消費量測定値の平均。

- [Average Consumption over Last Day]：前日のすべてのPoE消費量測定値の平均。

- 前週の平均消費量：前週のすべてのPoE消費量測定値の平均。

PoEイベントカウンタ

- 過負荷カウンタ：検出された過負荷状態の数。

- ショートカウンタ：検出されたショート状態の数。

- Denied Counter：検出された拒否された条件の数。

- Absent Counter：検出された不在状態の数。

- Invalid Signature Counter：検出された無効な署名条件の数。

発注の表示E ポートごとの統計情報

ステップ1:[Port]ドロップダウンリストをクリックし、表示する特定のポートを選択します。

注：この例では、ポートGE7が選択されています。

ステップ2:[Refresh Rate]のオプションボタンをクリックします。これにより、指定した間隔に基づいてページが更新されます。

注：この例では、60秒が選択されています。

選択したポートに関する次の情報が表示されます。

消費履歴

- 過去1時間の平均消費量：過去1時間のすべてのPoE消費量測定値の平均。

- [Average Consumption over Last Day]：前日のすべてのPoE消費量測定値の平均。

- 前週の平均消費量：前週のすべてのPoE消費量測定値の平均。

PoEイベントカウンタ

- 過負荷カウンタ：検出された過負荷状態の数。

- ショートカウンタ：検出されたショート状態の数。

- Denied Counter：検出された拒否された条件の数。

- [不在カウンタ(Absent Counter)]：検出された不在状態の数。

- 無効なシグニチャカウンタ：検出された無効なシグニチャ条件の数。

[統計情報]ページでは、次の操作を実行できます。

- Clear Event Counters：表示されたイベントカウンタをクリアし、カウンタをゼロから開始できるようにします。

- [すべてのインターフェイス統計情報の表示(View All Interfaces Statistics)]：デバイスのすべてのインターフェイスに関する上記のすべての統計情報を表示するPoE統計テーブルにリダイレクトします。

- View Interface History Graph：カウンタをグラフ形式で表示します。タイムスパンのオプションボタンを選択すると、次の項目に基づいてトレンドを表示できます。

- 過去1時間

- 最終日

- 先週

- 昨年

注：この例では、[Last Hour]が選択されています。

- Refresh：表示されているカウンタを手動で更新します。

省電力の表示

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [Health and Power]を選択します。

次の省電力の情報が表示されます。

- Current Green Ethernet and Port Power Savings：デバイス上のすべてのポートの省電力の現在量。

- Cumulative Green Ethernet and Port Power Savings：デバイスの電源投入後のすべてのポートで節電される累積量。

- 年間のグリーンイーサネットおよびポートの節電予測：デバイスに対して1週間以内に節約される電力の量の予測。この値は、前週に発生した節約額に基づいて計算されます。

- 現在のPoE省電力：電源デバイス(PD)が接続されているポートでPoE電力が節約され、時間範囲機能が原因でPoEが動作しないポートの現在の電力量。

- PoEの累積節電量：デバイスの電源投入後のPoE電力の累積量、PDが接続されているポートにPoE電力が節約され、PoEが動作不能になったポートのPoE電力量。

- 年間PoE節電予測：デバイスの電源投入時以降のPoE電力の年間予測量、PDが接続されているポートでPoE電力の節減量、およびPoEが時間範囲機能により動作していないポート。この予測は、前週の節約額に基づいています。

これで、スイッチのPoE統計情報と節電量が正常に表示されたはずです。