目的

スパニングツリープロトコル(STP)は、トポロジでループが発生するのを防ぐネットワークプロトコルです。これらのループにより、スイッチはトラフィックを無限に転送します。これにより、ネットワークがフラッディングされ、リソースが使用されるため、ネットワーク効率が低下します。

STPインターフェイス設定は、ポート単位でSTPの効率を高めるために使用されます。ファストリンクは、エッジポート機能を使用して、デバイスの接続時にポートをフォワーディングステートに設定することによって、STPコンバージェンスの速度を向上させます。ルートガードとブリッジプロトコルデータユニット(BPDU)ガードは、STPトポロジの制御に使用されます。このトポロジの追加制御により、ブリッジループの発生が防止されます。

このドキュメントの目的は、SG350XGおよびSG550XGでSTPインターフェイス設定を設定する方法を示すことです。

注：このドキュメントの手順は、詳細表示モードで実行します。詳細表示モードに変更するには、右上隅に移動し、[表示モード]ドロップダウンリストの[詳細表示]を選択します。

該当するデバイス

- SG350XG

- SG550XG

[Software Version]

- SG350XG - v2.0.0.73

- SG550XG - v2.0.0.73

STPインターフェイス設定の設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[スパニングツリー] > [STPインターフェイス設定]を選択します。「STPインターフェイスの設定」ページが開きます。

ステップ2：フィルタでは：[Interface Type equals to]ドロップダウンリストで、目的の[Port of Unit]または[LAG]を選択します。次に、[Go]をクリックします。

注：スタック内にユニットが多い場合(ユニット2のポートなど)は、より多くのオプションがあります。

ステップ3:STPインターフェイス設定テーブルには、スイッチで現在設定されているすべてのインターフェイスの情報が表示されます。ラジオボタンを選択し、Edit...をクリックすると、表示されるEdit STP Interface Settingウィンドウで設定を編集できます。

ステップ4:[インターフェイス]フィールドで、ラジオボタンを選択します。[ユニット]と[ポート]または[LAG]を選択できます。LAGを選択した場合は、ステップ7に進みます。

ステップ5:[ユニット(Unit)]ドロップダウンリストで、設定するユニットを選択します。

ステップ6:[ポート]ドロップダウンリストで、設定するポートを選択し、ステップ8に進みます。

ステップ7：ステップ4でLAGを選択した場合、設定するLAGポートを選択します。

ステップ8:ポートでSTPを有効にする場合は、[STP]フィールドで[有効]チェックボックスをオンにします。これはデフォルトでオンになっています。

ステップ9:[エッジポート(Edge Port)]フィールドで、[有効(Enable)]、[自動(Auto)]、または[無効(Disable)]を選択できます。ポートでファストリンクモードが有効になっている場合、ポートリンクがアップすると、ポートは自動的にフォワーディングステートに設定されます。ファストリンクはport-fastとも呼ばれます。STPは、約30 ～ 45秒間「リスニング」によって動作します。ファストリンクが有効な場合、フォワーディングステートに移行する前に約5秒間待機します。

オプションは次のように定義されます。

- [Enable]：すぐにファストリンクを有効にします。

- Auto：インターフェイスがアクティブになってから数秒後にファストリンクを有効にします。これにより、STPはファーストリンクを有効にする前にループを解決できます。

- [Disable]：ファストリンクを無効にします。

ステップ10:Root Guardオプションは、ネットワーク内のルートブリッジの配置を強制する方法を提供します。Root Guardを有効にするには、[Enable] ボックスをオンにします。

ステップ11：ブリッジプロトコルデータユニット(BPDU)は、ネットワークトポロジのループを検出するためにブリッジ間で交換されます。BPDUガードを使用すると、STPドメイン境界を強制し、アクティブなトポロジを予測可能な状態に保つことができます。BPDUガードが有効になっているポートの背後にあるデバイスは、STPトポロジに影響を与えません。BPDUを受信すると、BPDUガード操作によってBPDUが設定されているポートが無効になります。この場合、BPDUメッセージが受信され、適切なSNMPトラップが生成されます。BPDUガードを有効にする場合は、[Enable]ボックスをオンにします。

ステップ12:[BPDUHandling]フィールドで、ポートまたはデバイスでSTPが無効になっている場合のBPDUパケットの管理方法を選択します。BPDUは、スパニングツリー情報を送信するために使用されます。

使用可能なオプションは次のとおりです。

- [グローバル設定を使用(Use Global Settings)]:

- [SG350XG and SG550XG]ページの[STP Status]および[Global Settings]。

- フィルタリング：インターフェイスでスパニングツリーが無効になっている場合にBPDUパケットをフィルタリングします。

- フラッディング：インターフェイスでスパニングツリーが無効になっている場合にBPDUパケットをフラッディングします。

ステップ13:[パスコスト(Path Cost)]フィールドで、システムによって生成されたデフォルトコストを使用する[デフォルトを使用(Use Default)]またはルートパスコストへのポート寄与を設定する[User Defined]を選択します。

ステップ14:[Priority]フィールドで、ポートのプライオリティ値を設定します。プライオリティ値は、ブリッジに2つのポートがループ接続されている場合に、ポートの選択に影響します。プライオリティは0 ～ 240の値で、16ずつ増分して設定されます。最も低いプライオリティは0、最も高いプライオリティは240です。

[ポート状態]には、ポートの現在のSTP状態が表示されます。

状態は次のように定義されます。

- Disabled:STPは現在ポートで無効になっています。ポートは、MACアドレスを学習しながらトラフィックを転送します。

- ブロッキング：ポートは現在ブロックされており、（BPDUデータを除いて）トラフィックを転送したり、MACアドレスを学習したりすることはできません。

- リスニング：ポートはリスニングモードです。ポートはトラフィックを転送できず、MACアドレスを学習できません。

- ラーニング：ポートはラーニングモードです。ポートはトラフィックを転送できませんが、新しいMACアドレスを学習することはできます。

- 転送：ポートはフォワーディングモードです。ポートはトラフィックを転送し、新しいMACアドレスを学習できます。

[指定ブリッジID]には、指定ブリッジのブリッジプライオリティとMACアドレスが表示されます。

[指定ポートID]には、選択したポートのプライオリティとインターフェイスが表示されます。

指定コストは、STPトポロジに参加しているポートのコストを示します。STPがループを検出すると、コストの低いポートがブロックされる可能性が低くなります。

[Forward Transitions] には、ポートがブロッキングステートからフォワーディングステートに変更された回数が表示されます。

[Speed]にポートの速度が表示されます。

注：これは、ステップ4でLAGを選択した場合は使用できません。

LAGは、ポートが属するLAGを表示します。ポートがLAGのメンバである場合、LAG設定によってポート設定が上書きされます。

注：これは、ステップ4でLAGを選択した場合は使用できません。

ステップ15:[Apply]をクリックします。インターフェイスの設定が実行コンフィギュレーションファイルに書き込まれます。

ステップ16：ポートの設定を別のポートまたはポートのグループにすばやくコピーする場合は、[STP Interface Settings]で該当するオプションボタンを選択して、[Copy Settings...]ボタンをクリックします。

ステップ17:[Copy Settings(設定のコピー)]ウィンドウで、テキストフィールドにコピーするポートを入力します。複数のポートをカンマで区切って指定することも、ポートの範囲を指定することもできます。

ステップ18:[Apply]をクリックします。設定がコピーされます。