目的

ネットワークデバイスのリブート機能は、設定の特定の変更が設定を完全に適用するためにリブートが必要な場合、またはデバイスが期待どおりに機能していない場合に便利です。ネットワークデバイスの設定は、デバイスの再起動後に反映されます。

リセット機能は、ネットワークデバイスの実行または現在の設定を削除し、元のデフォルト設定に戻すために使用します。デバイス全体を再設定する必要がある場合、またはパスワードを忘れ、Telnetやコマンドラインインターフェイス(CLI)を使用してコンソールにアクセスする場合など、回復できない場合は手動リセットを推奨します。

この記事では、スイッチを手動でリブートまたはリセットする方法について説明します。リセットにCLIを使用する場合は、ここをクリックしてCLIバージョンにアクセスしてください。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- Sx250シリーズ | 2.2.5.68 (最新のダウンロード)

- Sx300シリーズ | 1.4.7.05 (最新のダウンロード)

- Sx350シリーズ | 2.2.5.68 (最新のダウンロード)

- SG350Xシリーズ | 2.2.5.68 (最新のダウンロード)

- Sx550Xシリーズ | 2.2.5.68 (最新のダウンロード)

スイッチの手動リブート

重要：スイッチがリブートされると、実行コンフィギュレーションファイルが削除されます。リブート手順に進む前に、データの損失を避けるために、すべての実行コンフィギュレーション設定を必ず保存してください。リブートに関するサポートが必要な場合は、「スイッチ上の設定ファイルのダウンロードまたはバックアップ」を参照してください。

手順 1

スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Reboot]を選択します。

手順 2

[Reboot]領域で、スイッチがリブートする時刻に対応するオプションボタンをクリックします。

次のオプションがあります。

- Immediate：リブートがクリックされると、スイッチはすぐにリブートします。

- 日付：設定された日時にスイッチがリブートします。スイッチをリブートする月と日付、およびその日の特定の時刻を選択します。

- In：設定された時間が経過すると、スイッチがリブートします。スイッチがリブートを待機する日数と時間を選択します。その固定時間が経過すると、スイッチがリブートします。

手順 3

（オプション）[工場出荷時のデフォルトに戻す(Restore to Factory Defaults)]チェックボックスをオンにして、スイッチを工場出荷時のデフォルト設定にリブートします。

手順 4

（オプション）[スタートアップコンフィギュレーションファイルをクリアする(Clear Startup Configuration File)]チェックボックスをオンにして、再起動後にスイッチの設定をクリアします。

手順 5

[ Reboot]をクリック し、スイッチをリブートします。

注：この例では、[Immediate]が選択され、[Restore to Factory Defaults]がオンになっています。

注：工場出荷時の設定では、DHCP自動設定がデフォルトで有効になっています。スイッチを工場出荷時のデフォルトに正しくリブートするには、DHCP自動設定を無効にして、スイッチがローカルサーバから設定を自動的にダウンロードしないようにする必要があります。この機能の詳細については、ここをクリックして手順を参照してください。

これで、スイッチが正常にリブートされました。

スイッチの手動リセット

手順 1

スイッチからすべてのイーサネットケーブルを取り外します。

手順 2

ピンを使用して、スイッチのリセットボタンを15 ～ 20秒間押し続けます。

注：この例では、SG350X-24 24ポートギガビットスタッカブルマネージドスイッチを使用しています。

手順 3

すべてのポートLEDが点灯したら、リセットボタンを放します。

手順 4

イーサネットケーブルを使用して、コンピュータをスイッチに直接接続します。

手順 5

コンピュータでWebブラウザを開き、アドレスバーにスイッチのIPアドレスを入力します。スイッチのデフォルトIPアドレスは192.168.1.254です。

注：正しく接続するには、コンピュータのIPアドレスがスイッチと同じサブネットにあることを確認します。この例では、コンピュータのIPアドレスは192.168.1.100で、サブネットマスクは255.255.255.0です。

手順 6

接続されると、スイッチはユーザ名とパスワードの入力を求めます。デフォルトのユーザ名とパスワードは次のとおりです。cisco/cisco.

注：ネットワークの保護を強化するために、新しいパスワードを設定する必要があります。

ステップ7

[古いパスワード]フィールドに「cisco」と入力します。

手順 8

[新しいパスワード]フィールドと[パスワードの確認]フィールドに新しいパスワードを入力します。

手順 9

パスワードの強度の要件をバイパスするには、[パスワードの複雑さの強制を無効にする]チェックボックスをオンにします。

注：スイッチのPassword Strengthセキュリティ機能の設定方法については、ここをクリックして手順を参照してください。

手順 10

[Apply]をクリックし、設定を適用します。

手順 11

下のポップアップメッセージでプロンプトが表示されたら、[OK]をクリックします。

ステップ 12

（オプション）[保存]をクリックして、スタートアップコンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

これで、スイッチが手動でリセットされました。