目的

この記事では、スイッチのCommand Line Interface（CLI；コマンドラインインターフェイス）を介してギガビットイーサネット(GE)ポートのVirtual Cable Tester（VCT；仮想ケーブルテスター）が行う銅ポートテストのパフォーマンスについて説明します。

概要

スイッチの銅テスト機能は、ポートがRJ45コネクタを介してリンクアップできるかどうかをテストし、VCTを使用してケーブルのパフォーマンスを確認するのに役立ちます。インターフェイスに問題がある場合は、そのインターフェイスに接続されているケーブルで診断テストを実行して、そのステータスを確認できます。この情報を使用すると、インターフェイスのトラブルシューティングを行う際に、より適切な判断を下すことができます。

スイッチのCLIを使用して、Time Domain Reflectometry(TDR)テクノロジーを使用して、ポートに接続された銅線ケーブルの品質と特性をテストできます。最大140 mのケーブルをテストできます。

注：スイッチのWebベースのユーティリティを使用してポートを銅線テストする方法については、ここをクリックしてください。

該当するデバイス

- Sx300シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx500シリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.05 - Sx300、Sx500

- 2.2.8.4 - Sx350、SG350X、Sx550X

CLIによるスイッチのポートの銅線テスト

銅線ポートテストを実行するための前提条件

テストを実行する前に、次の手順を実行します。

- ケーブルのテストには、CAT6aデータケーブルを使用します。

- （必須）短距離モードを無効にします。短距離がディセーブルの場合、基本的なケーブルテストの結果は正確です。

- （オプション）Energy Efficient Ethernet(EEE)を無効にします。 テスト対象のポートでEEEが無効になっている場合、高度なケーブルテストの結果は正確です。

注：CLIを使用してスイッチのポートで短距離とEEEの設定を行う方法については、ここをクリックして手順を確認してください。

重要：ポートがテストされると、ダウン状態に設定され、通信が中断されます。テストの後、ポートはUp状態に戻ります。

銅線ポートテストの実行

ステップ1：スイッチコンソールにログインします。デフォルトのユーザ名とパスワードはcisco/ciscoです。新しいユーザ名またはパスワードを設定している場合は、クレデンシャルを入力します。

注：使用できるコマンドまたはオプションは、デバイスの正確なモデルによって異なる場合があります。この例では、SG350XスイッチにTelnetでアクセスします。

ステップ2：スイッチの特権EXECモードで、次のいずれかのコマンドを入力してポートテストを実行します。

CBS350X#test cable-diagnostics tdr interface [interface-id]

- interface-id:（オプション）イーサネットポートIDを指定します。

注：この例では、GE1/0/2が銅テストの特定のインターフェイスとして使用されています。

上記のテストでは、テストしたポートのケーブルの短絡が0 mであることがわかります。これは、特定のポートで使用されているケーブルが破損している可能性があることを示しています。

ステップ3:（オプション）ポートの損傷したケーブルを交換し、同じインターフェイスで再度ポートテストを実行します。

上記のテストは、ケーブルの変更後にテスト済みポートのケーブルが良好であることを示しています。

ステップ4:（オプション）テストするスイッチの残りのポートにステップ2を繰り返します。

注：銅線ポートテストは、ファイバポートでは動作しません。テスト対象のポートがファイバポートがアクティブな組み合わせポートの一部である場合、テストがファイバポートで動作しないため、シャットダウンする必要はありません。

これで、CLIを使用して、スイッチの特定のポートで銅線ポートテストが正常に実行されました。

銅線ポートのテスト結果の表示

ケーブルが開いているか短絡しているかの場合、ケーブルが開いているか短絡しているかの長さの精度は – /+ 2 mです。次の手順に従って、CLIでスイッチの銅線ポートテストの結果を表示します。

ステップ1：スイッチの特権EXECモードで、次のように入力して、すべてのポートまたは特定のポートに対して実行された銅テストの結果を表示します。

CBS350X#show cable-diagnostics tdr [interface interface-id]

- interface interface-id:（オプション）イーサネットポートIDを指定します。

注：この例では、show cable-diagnostics tdrコマンドを入力します。

ケーブル診断TDR表には、次の情報が表示されます。

- ポート：テストされたインターフェイス。

- 結果：実施されたポートテストの結果。可能な値：

- OK：ケーブルがテストに合格しました。

– ケーブルなし：ケーブルがポートに接続されていません。

– オープンケーブル：ケーブルの片側だけが接続されています。

– ショートケーブル：短絡が発生しました。

– 不明なテスト結果 – エラーが発生しました。

- Not tested:TDRテストがポートで実行されていません。

- [長さ]：ケーブルの長さ（メートル単位）。

- Date：ポートテストが実行された日時。

上記の表は、ギガビットポート1、2、3、5、および7が良好で、4番目のポート(gi1/0/4)がショートケーブルを備え、8番目のポート(gi1/0/8)がオープンケーブルを備え、残りはテストされていないことを示しています。

ステップ2:（オプション）すべてのポートまたは特定のポートに接続されている銅ケーブルの推定長を表示するには、次のように入力します。

CBS350X#show cable-diagnostics cable-length [interface interface-id]

- interface interface-id:（オプション）イーサネットポートIDを指定します。

注：この例では、show cable-diagnostics cable-lengthコマンドを入力します。

ケーブル診断ケーブル長テーブルには、次の情報が表示されます。

- Port：インターフェイスの名前。

- [長さ]：ケーブルの長さ（メートル単位）。

上記の表は、ギガビットイーサネットポート1、2、3、5、6、7、9に接続されているケーブルの数が50 m未満で、残りのポートはアクティブではないことを示しています。10個のギガビットイーサネットポートはすべてファイバポートであるため、銅線ポートテストはファイバポート上で動作しません。

これで、スイッチのポートで行われた銅テストの結果が正常に表示されました。