目的

スイッチは複数のIPアドレスを持つことができます。各IPアドレスは、指定されたインターフェイスまたはポート、リンク集約グループ(LAG)、または仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)に割り当てることができます。 デバイスをリモートで管理するには、スイッチにアクセスするためのIPアドレスを定義する必要があります。これにより、Webベースのユーティリティ、Telnet、またはセキュアシェル(SSH)を使用して、デバイスの設定やトラブルシューティングを簡単に行うことができます。

スイッチのIPアドレスは、手動で設定することも、Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)サーバから自動的に受信することもできます。使用可能なDHCPサーバがない場合、スイッチは工場出荷時のデフォルトIPアドレス(192.168.1.254)を使用します。

この記事では、コマンドラインインターフェイス(CLI)を使用してスイッチのIPアドレスを設定する方法について説明します。

このドキュメントの用語に慣れていない場合は、Cisco Business:新用語一覧。

該当するデバイス

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx500シリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.05 — Sx500

- 2.2.8.4 — Sx350、SG350X、Sx550X

CLIによるスイッチのIPアドレスの設定

重要：スイッチがスタックモードの1つでスタンバイスイッチが存在する場合は、スタックアクティブスイッチオーバー中にネットワークから切断されないように、スタティックIPアドレスを設定することを推奨します。これは、スタンバイスイッチがスタックの制御を行う場合、DHCPを使用すると、スタックの元のアクティブ対応ユニットが受信したIPアドレスとは異なるIPアドレスを受信する可能性があるためです。

Static IP Address（スタティック IP アドレス）

DHCP IPアドレス

スタティックIPアドレスの設定

このシナリオでは、スイッチはDHCPサーバを使用せずに設定されています。次の手順に従って、スイッチにスタティックIPアドレスを設定します。

ステップ1：シリアルケーブルを使用して、コンピュータをスイッチに直接接続します。

スイッチにSSH接続する場合は、ここをクリックして、スイッチへのCLIアクセスに関する記事を参照してください。

ステップ2：スイッチコンソールにログインします。デフォルトのユーザ名とパスワードはcisco/ciscoです。新しいユーザ名またはパスワードを設定している場合は、クレデンシャルを入力します。

この例では、SG350X-24 24ポートギガビットスタッカブルマネージドスイッチを使用しています。

ステップ3：スイッチの特権EXECモードから、次のように入力してグローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

SG350X#configure

configureコマ ンドはconfigure terminalと同 じです

ステップ4：グローバルコンフィギュレーションモードで、次のように入力してインターフェイスコンテキストを入力します。

SG350X(config)#interface [interface-id | vlan-id

この例では、インターフェイスvlan 1が使用されています。VLAN 1はスイッチのデフォルトVLANです。

ステップ5:IPアドレスインターフェイス設定コマンドを入力し、次のいずれかを入力して、インターフェイスのIPアドレスを定義します。

- ip address [ip-address] {{mask | prefix-length}}:reloadコマンドを使用して、スイッチをただちにリロードします。

- ip address [ip-address] {{mask | prefix-length}} [default-gateway-ip-address] :reload {{in hhh:mm | mmm | at hh:mm [day month]}}コマンドを使用して、スイッチのリロードをスケジュールして指定します。

次のオプションがあります。

- ip address:IPアドレスを指定します。

- mask:IPアドレスのネットワークマスクを指定します。

- prefix-length:IPアドレスプレフィクスを構成するビット数を指定します。プレフィックスの長さは、スラッシュ(/)で始める必要があります。 範囲は 8 ～30 です。

SG350X(config-if)#ip address 192.168.100.201 255.255.255.0

この例では、使用するIPアドレスは192.168.100.201で、マスクは255.255.255.0です。

ステップ6:（オプション）インターフェイスからIPアドレスを削除するには、次のように入力してIP addressコマンドのno形式を使用します。

SG350X(config-if)#no ip address

ステップ7:endコマンドを入力して、スイッチの特権EXECモードに戻ります。

SG350X(config-if)#end

ステップ8:（オプション）インターフェイスのIPアドレス設定と情報を表示するには、特権EXECモードで次のコマンドを入力します。

SG350X#show ip interface

この例では、IPアドレスは192.168.100.201で、タイプはスタティックです。

ステップ9:（オプション）設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存するには、次のように入力します。

SG350X#copy running-config startup-config

ステップ10:（オプション）Overwrite file [startup-config]..プロンプトが表示されたら、キーボードでYを押して、Noを押します。

この例では、Yを押します。

これで、スイッチのスタティックIPアドレス設定が正常に設定されたはずです。

DHCPによるIPアドレスの設定

このシナリオでは、スイッチはアクティブなDHCPサーバとして機能するルータに接続されています。次の手順に従って、DHCPを使用してスイッチのIPアドレスを設定します。

ステップ1：シリアルケーブルを使用して、コンピュータをスイッチに直接接続します。

ステップ2：スイッチコンソールにログインします。デフォルトのユーザ名とパスワードはcisco/ciscoです。新しいユーザ名またはパスワードを設定している場合は、クレデンシャルを入力します。

この例では、SG350X-24 24ポートギガビットスタッカブルマネージドスイッチを使用しています。

ステップ3：スイッチの特権EXECモードから、次のように入力してグローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

SG350X#configure

ステップ4：グローバルコンフィギュレーションモードで、次のように入力してインターフェイスコンテキストを入力します。

SG350X(config)#interface [interface id | vlan-id]

この例では、インターフェイスvlan 1が使用されています。VLAN 1はスイッチのデフォルトVLANです。

ステップ5：インターフェイスコンテキストで、次のように入力してDHCPサーバからIPアドレスを取得します。

SG350X(config-if)#interface [interface id | vlan-id]

デバイスが指定されたインターフェイスに設定されたことを示す通知が表示されます。

ステップ6:（オプション）インターフェイスからIPアドレスを削除するには、次のように入力してIP address DHCPコマンドのno形式を使用します。

SG350X(config-if)#no ip address dhcp

ステップ7:endコマンドを入力して、スイッチの特権EXECモードに戻ります。

SG350X(config-if)#end

ステップ8:（オプション）インターフェイスのIPアドレス設定と情報を表示するには、特権EXECモードで次のコマンドを入力します。

SG350X#show ip interface

この例では、IPアドレスは192.168.100.103で、タイプはDHCPです。

ステップ9:（オプション）DHCPクライアントインターフェイスのIPアドレス設定と情報を表示するには、特権EXECモードで次のコマンドを入力します。

SG350X#show ip dhcp client interface

ステップ10:（オプション）設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存するには、次のように入力します。

SG350X#copy running-config startup-config

ステップ11. （オプション）Overwrite file [startup-config]..プロンプトが表示されたら、キーボードでYを押して、Noを押します。

この例では、Yを押します。

これで、スイッチのDHCP IPアドレスの設定が正常に完了したはずです。