目的

Cisco Sx350シリーズフルマネージドスイッチは、ファストイーサネット(FE)/ギガビットイーサネット(GE)およびSmall Form-Factor Pluggable(SFP)2コンボ+ PoEポートを特定のモデルに提供するスタンドアロンスイッチです。このスイッチには、キャリアイーサネットおよびSmall-Medium Enterprise(SME)アプリケーション向けの新しい世代の高度に統合されたパケットプロセッサが搭載されており、フルワイヤスピードのパフォーマンスを実現します。

Webベースのユーティリティを使用すると、ネットワークを効率的に導入および管理できます。設定とトラブルシューティングは、Cisco Discovery Protocol(CDP)、FindIT Network Management、Cisco Smartportsなどの使いやすいツールを使用して簡単に行えます。これにより、ネットワークは接続されているすべてのシスコデバイスを自動的に検出して設定できます。

この記事では、Sx350シリーズフルマネージドスイッチの製品とハードウェアの仕様を示します。Sx350シリーズフルマネージドスイッチの詳細については、ここをクリックしてください。

製品仕様

パフォーマンス

機能

説明

スイッチング容量と転送レート

すべてのスイッチがワイヤスピードでノンブロッキング

モデル名

転送レート(単位：百万パケット/秒(Mpps)、64バイトパケット)

スイッチング容量（ギガビット/秒）

SF350-48

13.10

17.6

SF350-48P

13.10

17.6

SF350-48MP

13.10

17.6

SG350-10

14.88

20.0

SG350-10P

14.88

20.0

SG350-10MP

14.88

20.0

SG355-10MP

14.88

20.0

SG350-28

41.67

56.0

SG350-28P

41.67

56.0

SG350-28MP

41.67

56.0

レイヤ 2 スイッチング

機能

説明

スパニング ツリー プロトコル（STP）

- 標準802.1dスパニングツリーのサポート

- 802.1wまたは高速スパニングツリー(RSTP)を使用した高速コンバージェンス（デフォルトで有効）

- 8インスタンスをサポート

- 802.1s(MSTP)を使用する複数のスパニングツリーインスタンス

ポートのグループ化

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol(LACP)のサポート

- 最大8グループ

- グループあたり最大8ポート、各（ダイナミック）802.3adリンクアグリゲーションに16個の候補ポート

仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)

- 最大4,096のVLANを同時にサポート

- ポートベースおよび802.1QタグベースのVLAN

- メディアアクセスコントロール(MAC)ベースのVLAN

- 管理VLAN

- プライベートVLANエッジ(PVE)（保護ポートとも呼ばれ、複数のアップリンクを使用）

- GUEST VLAN

- 非認証VLAN

- 802.1xクライアント認証とともにRADIUSサーバを介したダイナミックVLAN割り当て

- 顧客宅内機器(CPE)VLAN

音声 VLAN

- 音声トラフィックは音声固有のVLANに自動的に割り当てられ、適切なレベルのQoSで処理されます。

- 自動音声機能は、ネットワーク全体に音声エンドポイントとコール制御デバイスをゼロタッチで導入します。

マルチキャストTV VLAN

マルチキャストTV VLANを使用すると、単一のマルチキャストVLANをネットワークで共有でき、加入者は別々のVLANに残ります(マルチキャストVLANレジストレーション(MVR)とも呼ばれます)

Q-in-Q VLAN

VLANはサービスプロバイダーネットワークを透過的に通過し、顧客間のトラフィックを分離する

Generic VLAN Registration Protocol(GVRP)およびGeneric Attribute Registration Protocol(GARP)

ブリッジドドメイン内のVLANを自動的に伝播および設定するためのプロトコル

単方向リンク検出（UDLD）

UDLDは物理接続を監視して、配線の誤りやケーブル/ポートの障害による単方向リンクを検出し、転送ループやスイッチドネットワークでのトラフィックのブラックホール化を防止します

レイヤ2でのダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル(DHCP)リレー

異なるVLANのDHCPサーバへのDHCPトラフィックのリレー。DHCPオプション82で動作

Internet Group Management Protocol(IGMP)バージョン1、2、および3スヌーピング

IGMPは、帯域幅集約型マルチキャストトラフィックを要求者だけに制限します。1Kマルチキャストグループをサポート（ソース固有のマルチキャストもサポート）

IGMPクエリア

IGMPクエリアは、マルチキャストルータがない場合にスヌーピングスイッチのレイヤ2マルチキャストドメインをサポートするために使用されます

Head-of-Line(HOL)ブロッキング

HOLブロッキング防止

ジャンボ フレーム

最大9K(9216)バイト

レイヤ 3

機能

説明

IPv4ルーティング

- IPv4パケットのワイヤスピードルーティング

- 最大512のスタティックルートと最大128のIPインターフェイス

クラスレスドメイン間ルーティング(CIDR)

CIDRのサポート

レイヤ3インターフェイス

物理ポート、LAG、VLANインターフェイス、またはループバックインターフェイスでのレイヤ3インターフェイスの設定

レイヤ3でのDHCPリレー

IPドメイン間のDHCPトラフィックのリレー

ユーザデータグラムプロトコル(UDP)リレー

アプリケーションの検出またはbootP/DHCPパケットの中継のために、レイヤ3ドメイン間でブロードキャスト情報をリレーする

DHCP サーバ

- スイッチは、複数のDHCPプール/スコープのIPアドレスを提供するIPv4 DHCPサーバとして機能します

- DHCPオプションのサポート

セキュリティ

機能

説明

セキュアシェル(SSH)プロトコル

SSHは、Telnetトラフィックの安全な代替です。Secure Copy Protocol(SCP)もSSHを使用します。SSH v1およびv2がサポートされています。

セキュアソケットレイヤ(SSL)

SSLサポート：すべてのHTTPSトラフィックを暗号化し、スイッチ内のブラウザベースの管理GUIへのセキュアなアクセスを可能にします。

IEEE 802.1X（オーセンティケータロール）

- [802.1X]：RADIUS認証およびアカウンティング、MD5ハッシュ、GUEST VLAN;非認証VLAN、シングル/マルチホストモード、シングル/マルチセッション

- 時間ベースの802.1Xをサポート

- ダイナミックVLAN割り当て

Web ベースの認証

Webベースの認証は、Webブラウザを使用して、任意のホストデバイスおよびオペレーティングシステムにネットワークアドミッション制御を提供します。

STP Bridge Protocol Data Unit(BPDU)ガード

ネットワークを無効な設定から保護するセキュリティメカニズム。BPDUガードが有効なポートは、そのポートでBPDUメッセージが受信されるとシャットダウンされます。

STPルートガード

これにより、ネットワーク管理者の管理下にないエッジデバイスが、スパニングツリープロトコル(STP)ルートノードになるのを防止できます。

DHCP スヌーピング

未登録のIPアドレスを持つDHCPメッセージや、予期しないインターフェイスや信頼できないインターフェイスからのDHCPメッセージをフィルタリングして除外します。これにより、不正なデバイスがDHCPサーバとして動作することを防止できます。

IP ソース ガード（IPSG）

ポートでIPソースガードが有効になっている場合、スイッチは、パケットの送信元IPアドレスが静的に設定されていない、またはDHCPスヌーピングから動的に学習されていない場合に、ポートから受信したIPパケットを除外します。これにより、IPアドレススプーフィングが防止されます。

ダイナミックARPインスペクション(DAI)

スタティックまたはダイナミックなIP/MACバインディングがない場合、またはARPパケットの送信元アドレスと宛先アドレスの間に不一致がある場合、スイッチはポートからのアドレス解決プロトコル(ARP)パケットを廃棄します。これにより、man-in-the-middle攻撃を防止できます。

IP/MAC/ポートバインディング(IPMB)

上記の機能（DHCPスヌーピング、IPソースガード、およびダイナミックARPインスペクション）は、ネットワークでのDOS攻撃を防止するために連携し、ネットワークの可用性を向上させます。

セキュアコアテクノロジー(SCT)

受信トラフィックの量に関係なく、スイッチが管理トラフィックとプロトコルトラフィックを受信し、処理することを確認します。

セキュアセンシティブデータ(SSD)

スイッチ上の機密データ（パスワード、キーなど）を安全に管理し、そのデータを他のデバイスに入力し、自動設定を保護するメカニズム。機密データをプレーンテキストまたは暗号化された形で表示するためのアクセスが、ユーザ設定のアクセスレベルおよびユーザのアクセス方法に従って提供される。

コミュニティVLANを使用したレイヤ2分離プライベートVLANエッジ(PVE)

PVE（保護ポートとも呼ばれる）は、同じVLAN内のデバイス間のレイヤ2分離を提供し、複数のアップリンクをサポートします。

ポート セキュリティ

送信元MACアドレスをポートにロックし、学習されたMACアドレスの数を制限する機能。

リモート認証ダイヤルインユーザサービス

(RADIUS)、Terminal Access Controller Access Control System(TACACS+)

RADIUSおよびTACACS認証をサポートスイッチがクライアントとして機能

ストーム制御

ブロードキャスト、マルチキャスト、および不明なユニキャスト

RADIUS アカウンティング

RADIUSアカウンティング機能を使用すると、セッション中に使用されるリソース（時間、パケット、バイトなど）の量を示す、サービスの開始時と終了時にデータを送信できます。

サービス拒否(DoS)保護

DoS攻撃防御

Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）

- 最大512のルールをサポート

- 送信元および宛先MAC、VLAN IDまたはIPアドレス、プロトコル、ポート、DiffServコードポイント(DSCP)/IP優先順位、TCP/UDP送信元および宛先ポート、802.1p優先順位、イーサネットタイプ、インターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)パケット、IGMPフラグ、時間ACLをサポート

Quality of Service

機能

説明

プライオリティレベル

ポートあたり8つのハードウェアキュー

スケジューリング

DSCPおよびサービスクラス(802.1p/CoS)に基づく完全優先および重み付けラウンドロビン(WRR)キュー割り当て

[Class of Service] >

Port-based;802.1p VLANプライオリティベースIPv4/v6 IP優先順位、タイプオブサービス(ToS)、およびDSCPベースDifferentiated Services(DiffServ)分類および再マーキングACL、信頼できるQoS

レート制限

入力ポリサー。出力シェーピングおよびレート制御VLANごと、ポートごと、フローベース

輻輳回避

TCP輻輳回避アルゴリズムは、グローバルTCP損失同期を削減および防止するために必要です

規格

機能

説明

規格

IEEE 802.3 10BASE-Tイーサネット、IEEE 802.3u 100BASE-TXファストイーサネット、IEEE 802.3ab1000BASE-Tギガビットイーサネット、IEEE 802.3ad LACP、IEEE 8 02.3zギガビットイーサネット、IEEE 802.3xフロー制御、IEEE 802.1D（STP、GARP、およびGVRP）、IEEE 802.1Q/p VLAN、IEEE 802.1w RSTP、IEEE 802 1.1s複数のSTP、IEEE 802.1Xポートアクセス認証、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 793 813、RFC 879、RFC 896、RFC 826、RFC 854、RFC 855、RFC 856、RFC 894、RFC 919、RFC 922、RFC 9 9 20、RFC 950、RFC 1042、RFC 1071、RFC 1123、RFC 1141、RFC 1155、RFC 1157、RFC 1350、RFC 153 3、RFC 1541、RFC 1624、RFC 1700、RFC 1867、RFC 2030、RFC 2616、RFC 2131、RFC 2132、RFC 3164 、RFC 3411、RFC 3412、RFC 3413、RFC 3414、RFC 3415、RFC 2576、RFC 4330、RFC 1213、RFC 1215 RFC 1286、RFC 1442、RFC 1451、RFC 1493、RFC 1573、RFC 1643、RFC 1757、RFC 1907、RFC 2011、 RFC 2012、RFC 2013、RFC 2233、RFC 2618、RFC 2665、RFC 2666、RFC 2674、RFC 2737、RFC 2819、 2863、RFC 1157、RFC 1493、RFC 1215、RFC 3416

IPv6

機能

説明

IPv6

- IPv6ホストモード

- IPv6 over Ethernet

- IPv6/IPv4デュアルスタック

- IPv6ネイバーおよびルータ検出(ND)

- IPv6ステートレスアドレス自動設定

- パス最大伝送ユニット(MTU)ディスカバリ

- 重複アドレス検出(DAD)

- ICMPバージョン6

IPv6 QoS

ハードウェアでのIPv6パケットの優先順位付け

IPv6 ACL

ハードウェアでのIPv6パケットの廃棄またはレート制限

- IPv6ファーストホップセキュリティ

- RAガード

- ND検査

- DHCPv6ガード

- ネイバーバインディングテーブル（スヌーピングおよびスタティックエントリ）

- ネイバーバインディング整合性チェック

マルチキャストリスナー検出(MLD v1/2)スヌーピング

必要なレシーバにのみIPv6マルチキャストパケットを配信

IPv6アプリケーション

Web/SSL、Telnetサーバ/SSH、Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)クライアント、DHCP自動設定、Cisco Discovery Protocol(CDP)、Link Layer Discovery Protocol(LLDP)

サポートされるIPv6 Request for Comments(RFC)

- RFC 4443（RFC2463の後継） - ICMPバージョン6

- RFC 4291（RFC 3513の後継） - IPv6アドレスアーキテクチャ

- RFC 4291 - IPv6アドレッシングアーキテクチャ

- RFC 2460 - IPv6仕様

- RFC 4861（RFC 2461の後継）:IPv6のネイバー探索

- RFC 4862（RFC 2462の後継）:IPv6ステートレスアドレス自動設定

- RFC 1981 - Path MTU discovery

- RFC 4007 - IPv6スコープのアドレスアーキテクチャ

- RFC 3484 – デフォルトアドレス選択メカニズム

管理

機能

説明

Webユーザインターフェイス

ブラウザベースのデバイス設定(HTTP/HTTPS)を簡単に行うための組み込みのスイッチ設定ユーティリティ。 構成、システムダッシュボード、システムメンテナンス、モニタリングをサポート

Simple Network Management Protocol（SNMP）

トラップをサポートするSNMPバージョン1、2c、および3、およびSNMPバージョン3ユーザベースセキュリティモデル(USM)

Standard Management Information Base(MIB)

draft-ietf-bridge-8021x-MIB

draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB

draft-ietf-hubmib-etherif-MIB-v3-00-MIB

draft-ietf-syslog-device-MIB

ianaaddrfamnumbers-MIB

ianaifty-MIB

ianaport-MIB

inet-address-MIB

ip-forward-MIB

IP-MIB

RFC1155-SMI

RFC1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB.my

dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

rfc1724-MIB

RFC-1212.my_for_MG-Soft

rfc1213-MIB

rfc1757-MIB RFC-

1215.my SNMPv2-

CONF.my

SNMPv2-TC.my

rfc2674-MIB

rfc2575-MIB

rfc2573-MIB

rfc2233-MIB

rfc2013-MIB

rfc2012-MIB

rfc2011-MIB

draft-ietf-entmib-sensor-MIB

lldp-MIB

lldpextdot1-MIB

lldpextdot3-MIB

lldpextmed-MIB

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

rfc1389-MIB

rfc1493-MIB

rfc1611-MIB

rfc1612-MIB

rfc1850-MIB

rfc1907-MIB

rfc2571-MIB

rfc2572-MIB

rfc2574-MIB

rfc2576-MIB

rfc2613-MIB

rfc2665-MIB

rfc2668-MIB

rfc2737-MIB

rfc2925-MIB

rfc3621-MIB

rfc4668-MIB

rfc4670-MIB

trunk-MIB

tunnel-MIB

UDP-MIB

プライベートMIB

CISCOSB-lldp-MIB CISCOSB-

brgmulticast-MIB CISCOSB-

bridgemibobjects-MIB

CISCOSB-bonjour-MIB

CISCOSB-dhcpcl-MIB

CISCOSB-MIB

CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB

CISCOSB-traceroute-MIB

CISCOSB-telnet-MIB

CISCOSB-stormctrl-MIB

CISCOSB-ssh-MIB

CISCOSB-socket-MIB

CISCOSB-sntp-MIB

CISCOSB-smon-MIB

CISCOSB-phy-MIB

CISCOSB-multisessionterminal-MIB

CISCOSB-mri-MIB

CISCOSB-jumboframes-MIB

CISCOSB-gvrp-MIB

CISCOSB-endofmib-MIB

CISCOSB-dot1x-MIB

CISCOSB-deviceparams-MIB

CISCOSB-cli-MIB

CISCOSB-cdb-MIB

CISCOSB-brgmacswitch-MIB

CISCOSB-3sw2swtables-MIB

CISCOSB-smartPorts-MIB

CISCOSB-tbi-MIB

CISCOSB-macbaseprio-MIB

CISCOSB-policy-MIB

CISCOSB-env_mib

CISCOSB-sensor-MIB

CISCOSB-aaa-MIB

CISCOSB-application-MIB

CISCOSB-bridgesecurity-MIB

CISCOSB-copy-MIB

CISCOSB-CpuCounters-MIB

CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB

CISCOSB-dhcp-MIB

CISCOSB-dlf-MIB

CISCOSB-dnscl-MIB

CISCOSB-embweb-MIB

CISCOSB-fft-MIB

CISCOSB-file-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-interfaces-MIB

CISCOSB-interfaces_recovery-MIB

CISCOSB-ip-MIB

CISCOSB-iprouter-MIB

CISCOSB-ipv6-MIB

CISCOSB-mnginf-MIB

CISCOSB-lcli-MIB

CISCOSB-localization-MIB

CISCOSB-mcmngr-MIB

CISCOSB-mng-MIB

CISCOSB-physdescription-MIB

CISCOSB-Poe-MIB

CISCOSB-protectedport-MIB

CISCOSB-rmon-MIB

CISCOSB-rs232-MIB

CISCOSB-SecuritySuite-MIB

CISCOSB-snmp-MIB

CISCOSB-specialabpdu-MIB

CISCOSB-banner-MIB

CISCOSB-syslog-MIB

CISCOSB-TcpSession-MIB

CISCOSB-traps-MIB

CISCOSB-trunk-MIB

CISCOSB-tuning-MIB

CISCOSB-tunnel-MIB

CISCOSB-udp-MIB

CISCOSB-vlan-MIB

CISCOSB-ipstdacl-MIB

CISCO-SMI-MIB

CISCOSB-DebugCapabilities-MIB

CISCOSB-CDP-MIB

CISCOSB-vlanVoice-MIB

CISCOSB-EVENTS-MIB

CISCOSB-sysmng-MIB

CISCOSB-sct-MIB

CISCO-TC-MIB

CISCO-VTP-MIB

CISCO-CDP-MIB

CISCOSB-eee-MIB

CISCOSB-ssl-MIB

CISCOSB-qoslimib-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-tbp-MIB

CISCOSMB-MIB

CISCOSB-secsd-MIB

CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB

CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB

CISCOSB-rfc2925-MIB

リモート モニタリング（RMON）

組み込みRMONソフトウェアエージェントは、トラフィック管理、モニタリング、および分析を強化するために4つのRMONグループ（履歴、統計情報、アラーム、イベント）をサポートします

IPv4およびIPv6デュアルスタック

移行を容易にする両方のプロトコルスタックの共存

Firmware Upgrade

- Webブラウザアップグレード(HTTP/HTTPS)およびTFTP、SSH経由で実行するSCP経由のアップグレード

- アップグレードはコンソールポートからも開始可能

- 復元力のあるファームウェアアップグレード用のデュアルイメージ

ポート ミラーリング

ポートまたはVLAN上のトラフィックを別のポートにミラーリングして、ネットワークアナライザまたはRMONプローブで分析できます。最大8個の送信元ポートを1つの宛先ポートにミラーリングできます。1つのセッションがサポートされます

VLANミラーリング

VLANからのトラフィックをポートにミラーリングして、ネットワークアナライザまたはRMONプローブで分析できます。最大8つの送信元VLANを1つの宛先ポートにミラーリングできます。1つのセッションがサポートされます。

DHCP（オプション12、66、67、82、129、および150）

DHCPオプションを使用すると、IPアドレス、自動設定（コンフィギュレーションファイルのダウンロードによる）、DHCPリレー、ホスト名を取得するために、一元的なポイント（DHCPサーバ）からの厳密な制御が容易になります

Secure Copy（SCP）

スイッチとの間でファイルを安全に転送

Secure Copy(SCP)ファイルのダウンロードによる自動設定

機密データを保護し、安全な大量導入を実現

テキスト編集可能なコンフィギュレーションファイル

設定ファイルはテキストエディタで編集して別のスイッチにダウンロードできるため、簡単に大量に展開できます

Smartports

QoSおよびセキュリティ機能の設定の簡素化

Auto Smartports

Smartportのロールを通じて提供されるインテリジェンスを適用し、Cisco Discovery ProtocolまたはLLDP-MEDで検出されたデバイスに基づいて自動的にポートに適用します。これにより、ゼロタッチ導入が容易になります。

Textview CLI

スクリプト可能なコマンドラインインターフェイス。完全なCLIとメニューベースのCLIがサポートされています。CLIでは、ユーザ特権レベル1、7、および15がサポートされています。

クラウドサービス

Cisco Small Business FindITネットワークツールのサポート

ローカリゼーション

GUIおよびドキュメントの複数の言語へのローカリゼーション

その他の管理

traceroute、単一のIP管理HTTP/HTTPS、SSH;RADIUS;ポート ミラーリング;TFTP アップグレード;DHCP Client;BOOTP、SNTP;Xmodem によるアップグレード;ケーブル診断ping;syslog;Telnetクライアント（SSHセキュアサポート）

時間ベースのポート動作

ユーザ定義のスケジュールに基づいてリンクアップまたはリンクダウン（ポートが管理上アップの場合）

ログインバナー

WebおよびCLI用の設定可能な複数バナー

電力効率

機能

説明

EEEコンプライアンス(802.3az)

すべての銅線ポートで802.3azをサポート（SG350モデル）

エネルギー検出

- リンクのダウンを検出すると、ギガビットイーサネットおよび10/100 RJ-45ポートの電源を自動的にオフにします

- スイッチがリンクアップを検出すると、パケットを損失することなくアクティブモードが再開される

ケーブル長検出

ギガビットイーサネットモデルのケーブル長に基づいて信号強度を調整します。10 m未満のケーブルの消費電力を削減

ポートLEDの無効化

LEDを手動でオフにすることで、エネルギーを節約できます

全般

機能

説明

ジャンボ フレーム

10/100およびギガビットインターフェイスで最大9K(9216)バイトのフレームサイズをサポート

MACテーブル

最大16K(16384)のMACアドレス

ディスカバリ

機能

説明

ボンジュール

スイッチは、Bonjourプロトコルを使用して自身をアドバタイズします

Link Layer Discovery Protocol(LLDP)(802.1ab)(LLDP-MEDExtensions)

LLDPを使用すると、スイッチはMIBにデータを保存する隣接デバイスに自身の識別、設定、および機能をアドバタイズできます。LLDP-MEDは、IP電話に必要な拡張機能を追加するLLDPの拡張機能です。

Cisco Discovery Protocol

スイッチは、Cisco Discovery Protocolを使用して自身をアドバタイズします。また、Cisco Discovery Protocolを使用して、接続デバイスとその特性を学習します。

Power over Ethernet（PoE）

機能

説明

リストされているパワーバジェット内の任意のRJ-45ポートで802.3af PoEまたは802.3at PoE+を提供

スイッチは、802.3at PoE+、802.3af、802.3xx 60W、およびシスコ先行標準（レガシー）PoEをサポートします。スイッチのPoEバジェットに達するまで、PoE+対応デバイスの10/100またはギガビットイーサネットポートへの最大電力は60 W、PoE対応デバイスの電力は15.4 Wです。スイッチあたりのPoEの合計電力は次のとおりです。

モデル名

PoE専用の電力

PoEをサポートするポート数

SF350-48P

382 W

48

SF350-48MP

740 W

48

SG350-10P

62 W

8

SG350-10MP

62 W

8

SG355-10P

124 W

8

SG350-28P

195 W

24

SG350-28MP

382 W

24

物理インターフェイス

機能

説明

ポート

モデル名

システムポートの総数

RJ-45ポート

コンボポート(RJ-45 + SFP)

SF350-48

ファストイーサネットX 48 +ギガビットイーサネットX 4

48 ファースト イーサネット

2ギガビットイーサネット

SFPスロットX 2、ギガビットイーサネットX 2

SF350-48P

ファストイーサネットX 48 +ギガビットイーサネットX 4

48 ファースト イーサネット

2ギガビットイーサネット

SFPスロットX 2、ギガビットイーサネットX 2

SF350-48MP

ファストイーサネットX 48 +ギガビットイーサネットX 4

48 ファースト イーサネット

2ギガビットイーサネット

SFPスロットX 2、ギガビットイーサネットX 2

SG350-10

10ギガビットイーサネット

8ギガビットイーサネット

2ギガビットイーサネットコンボ

SG350-10P

10ギガビットイーサネット

8ギガビットイーサネット

2ギガビットイーサネットコンボ

SG355-10P

10ギガビットイーサネット

8ギガビットイーサネット

2ギガビットイーサネットコンボ

SG350-10MP

10ギガビットイーサネット

8ギガビットイーサネット

2ギガビットイーサネットコンボ

SG350-28

28ギガビットイーサネット

24ギガビットイーサネット

SFPスロットX 2、ギガビットイーサネットコンボX 2

SG350-28P

28ギガビットイーサネット

24ギガビットイーサネット

SFPスロットX 2、ギガビットイーサネットコンボX 2

SG350-28MP

28ギガビットイーサネット

24ギガビットイーサネット

SFPスロットX 2、ギガビットイーサネットコンボX 2

ボタン

リセットボタン

配線タイプ

10BASE-T/100BASE-TXのシールドなしツイストペア(UTP)カテゴリ5以上

1000BASE-T用UTPカテゴリ5イーサネット以上

LED

システム、リンク/アクティブ、PoE、速度、LED省電力オプション

フラッシュ

32 MB

CPUメモリ

256 MB

パケット バッファ

機能

説明

パケット バッファ

バッファが動的に共有されるため、すべての番号がすべてのポートで集約されます。

モデル名

パケット バッファ

SF350-48

24 Mb

SF350-48P

24 Mb

SF350-48MP

24 Mb

SG350-10

12 Mb

SG350-10P

12 Mb

SG355-10P

12 Mb

SG350-10MP

12 Mb

SG350-28

12 Mb

SG350-28P

12 Mb

SG350-28MP

12 Mb

サポートされるSFPモジュール

SKU

メディア

速度

最大距離

MGBSX1

マルチモード ファイバ

1000 Mbps

350 m

MGBLH1

シングルモードファイバ

1000 Mbps

40 km

MGBT1

シングルモードファイバ

1000 Mbps

100 km

環境

機能

説明

寸法（幅x高さx奥行）

SG350-10、SG350-10P、SG350-10MP:

11 X 1.45 X 6.7 インチ(17.75 X 17.75 X 170 mm)

SG355-10P、SG350-28:

17.3 X 1.45 X 10.1 インチ（1.75 X 17.5 X 202インチ）

SF350-48、SG350-28P、SG350-28MP:

17.3 X 1.45 X 10.1 インチ（17.75 X 17.75インチ）

SF350-48P、SF350-48MP:
17.3 X 1.45 X 13.78 インチ（1.75 X 17.5 X 17.5インチ）

単位重量

SF350-48:3.57 kg（7.87 ポンド）

SF350-48P:5.59 kg（12.34 ポンド）

SF350-48MP:5.61 kg（12.37 ポンド）

SG350-10:1.09 kg（2.40 ポンド）

SG350-10P:1.19 kg（2.62ポンド）

SG355-10P:2.36 kg（5.20 ポンド）

SG350-10MP:1.19 kg（2.62ポンド）

SG350-28:2.75 kg（6.06 ポンド）

SG350-28P:3.83 kg（8.44 ポンド）

SG350-28MP:3.37 kg（7.43 ポンド）

電源

100 ～ 240 V 50 ～ 60 Hz、内部、ユニバーサル：SF350-48P、SF350-48MP、SG350-28MP、SG350-28、SG350-28P、SG350-28MP

100 ～ 240 V 50 ～ 60 Hz、0.7 A、外部：SG350-10

100 ～ 240 V 50 ～ 60 Hz、1.5 A、外部：SG350-10P

100 ～ 240 V 50 ～ 60 Hz、内部、ユニバーサル：SG355-10P
100 ～ 240 V 50 ～ 60 Hz、2.0 A、外部：SG350-10MP

認定

UL(UL 60950)、CSA(CSA 22.2)、CEマーク、FCC Part 15(CFR 47)クラスA

動作温度

SG350-10、SG350-10P、SG355-10P、SG350-10MP、SG350-28、SG350-28P、SG35 0 ～ 28MP

0 ～ 40 °C(32 ～ 104 °F)

SG350-10MP、SG350-10P、SG350-28P

0 ～ 45 °C(32 ～ 113 °F)

SF350-48P、SF350-48MP、SG350-28MP

0 ～ 50 °C(32 ～ 122 °F)

保管温度

-20 ～ 70 °C(-4 ～ 158 °F)

動作湿度

10 ～ 90 %（相対湿度、結露しないこと）

保管湿度

10 ～ 90 %（相対湿度、結露しないこと）

音響ノイズとMTBF

モデル名

FAN（番号）

音響ノイズ

MTBF  @40C  (hr)

SF350-48

ファンレス

N/A

277,653

SF350-48P

3

53.7 dB(40 °C)

182,270

SF350-48MP

4

49.8 dB(40 °C)

191,951

SG350-10

ファンレス

N/A

308,196

SG350-10P

ファンレス

N/A

205,647

SG355-10P

ファンレス

N/A

296,426

SG350-10MP

ファンレス

N/A

80,093

SG350-28

ファンレス

N/A

367,209

SG350-28P

0

47.9 dB(40 °C)

396,687

SG350-28MP

4

49.6 dB(40 °C)

54 dB(50 °C)

213,373