目的

Smart Network Application(SNA)は、ネットワークトポロジの概要を表示するシステムです。デバイスの詳細なモニタリング情報や、管理が容易なトラフィックのモニタリング情報も含まれます。ネットワークでサポートされているすべてのスイッチの設定をグローバルに表示および変更できます。

サービスを使用しなくても、SNAシステム自体で行った変更を保存できるため、これらの設定をネットワーク上で起動した次のSNAセッションで使用できます。また、同じネットワークに接続されているSNA対応デバイスを使用して次回ネットワークにアクセスする場合、どのブラウザからでも、次回のログインに同じアカウントを使用している限り、保存された設定を利用できます。

外部またはローカルファイルとの間で設定をエクスポートおよびインポートして、追加のバックアップを作成することもできます。

この記事の目的は、SNA設定（保存、エクスポート、インポートなど）の管理方法を説明することです。

該当するデバイス

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx550Xシリーズ

注：Sx250シリーズのデバイスは、ネットワークに接続するとSNA情報を提供できますが、これらのデバイスからSNAを起動することはできません。

[Software Version]

- 2.2.5.68

スマートネットワークアプリケーション(SNA)設定の保存、エクスポート、およびインポート

SNA設定の変更と保存

次の手順では、SNA設定を変更して保存する方法を示します。この例では、説明がSNA内の特定のバックボーンデバイスに設定され、その後に変更が保存されます。

ステップ1:SNAセッションを起動して、必要な領域のSNA設定を変更します。

ステップ2：トポロジマップからデバイスを選択します。[基本情報]パネルが右側に表示されます。

ステップ3:[説明]フィールドに、デバイスの説明を入力し、[OK]をクリックします。

注：この例では、1stSwitchを説明として使用します。

ステップ4：ページの上部にある[Save Changes]をクリックします。

設定が正常に保存されると、[Save Changes]ボタンに[All Changes Saved]と表示されます。

これで、SNAに対して行った設定が正常に保存されました。

SNA設定のエクスポート

ステップ1:SNAセッションを起動し、左上の[オプション]アイコンをクリックします。

ステップ2：メニュー表示で[Export SNA Settings]を選択します。

ステップ3:[Export File]ポップアップボックスで、[Export]をクリックします。

これで、ファイルがローカルのダウンロードフォルダに保存されます。

SNA設定のインポート

注：ファイルをインポートするか、ネットワークで検出された新しいファイルを受け入れると、現在のSNA設定が上書きされます。

ステップ1:SNAセッションを起動し、左上の[オプション]アイコンをクリックします。

ステップ2：メニュー表示で[SNA設定のインポート]を選択します。

ステップ3:[Import File]ポップアップボックスで、[Browse]をクリックします。

ステップ4：エクスポートまたは保存したファイルを見つけてクリックし、[開く]をクリックします。

ステップ5:[Import File]ポップアップボックスの[Import]をクリックします。

これで、SNA設定が正常にインポートされました。

注：ファイルをインポートし、トポロジを新しいパラメータに更新すると、新しい設定を維持するか、以前の設定に戻すようにプロンプトが表示されます。

変更を保持する場合、新しい設定はネットワーク内のすべてのデバイスに保存されます。前の設定に戻すと、トポロジは前の設定に戻ります。