目的

ループバック検出(LBD)は、ループ保護が有効な場合にループプロトコルパケットを送信することによってループを防止する機能です。スイッチがループプロトコルパケットを送信し、ポートが同じパケットを受信すると、そのパケットを受信したポートをシャットダウンします。スパニングツリープロトコル(STP)に似ていますが、LBDはSTPに依存しません。ループを受信したポートはシャットダウン状態になります。トラップが送信され、イベントが記録されます。

該当するデバイス

- Sx250シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 2.3.5.63

スイッチでのループバック検出の有効化

ステップ1：スイッチを管理するか、ネットワークを管理するかを選択します。

注：この例では、[Switch Management]が選択されています。

ステップ2：資格情報を入力し、[ログイン]をクリックします。

ステップ3:[Display Mode]ドロップダウンリストをクリックし、[Advanced]を選択します。

ステップ4:[Port Management] > [Loopback Detection Settings]を選択します。

ステップ5:[Loopback Detection Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ6:[Detection Interval]の値を入力します。

注：有効な範囲は10 ～ 60です。既定値は30です。この例では、25を入力します。

ステップ7:[Apply]をクリックします。

ステップ8:（オプション）[Save]をクリックし、設定を永続的に保存します。

ポートでのループバック検出の有効化

ステップ1：ループバック検出ポート設定テーブルで、設定する必要があるポートに対応するオプションボタンをクリックします。

注：この例では、XG3が選択されています。

ステップ2:[Edit]をクリックします。

ステップ3:[Loopback Detection State Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ4:[Apply]をクリックします。

ステップ5:[Save]をクリックして、設定を永続的に保存します。

ステップ6：ループバック検出の管理状態が有効になっていることを確認します。

ステップ7:（オプション）LBDを有効にする必要がある各ポートに対してステップを繰り返します。

これで、スイッチでループバック検出が正常に有効になったはずです。