概要

Cisco Sx250シリーズスマートスイッチは、設定、管理、トラブルシューティングが簡単に行えるように設計されているため、ビジネス上の優先事項に集中できます。このスイッチには、キャリアイーサネットおよびSmall-Medium Enterprise(SME)アプリケーション向けの高度に統合されたコスト効率の高いパケットプロセッサが搭載されており、フルワイヤスピードのファストイーサネット(FE)またはギガビットイーサネット(GE)ポート、およびGEコンボプラットフォームが搭載されています。

Webベースのユーティリティを使用すると、ネットワークを効率的に導入および管理できます。設定とトラブルシューティングは、Cisco Discovery Protocol(CDP)、FindIT、Cisco Smartportsなどの使いやすいツールを使用して簡単に行えます。これにより、ネットワークは接続されているすべてのシスコデバイスを自動的に検出して設定できます。

この記事では、Sx250スマートスイッチの製品仕様を示します。

注：Sx250スマートスイッチの機能を知りたい場合は、ここをクリックしてください。

該当するデバイス

- SF250シリーズ

- SG250シリーズ

[Software Version]

- 2.2.5.68

Sx250シリーズの製品仕様

パフォーマンス

機能

説明

スイッチング容量と転送レート

すべてのスイッチがワイヤスピードでノンブロッキング

モデル

Capacity in Millions of Packets per Second(mpps)（64バイトパケット）

スイッチング容量(ギガビット/秒(Gbps))

SF250-48

13.10

17.6

SF250-48HP

13.10

17.6

SG250-10P

14.88

20.0

SG250-26

38.69

52.0

SG250-26HP

38.69

52.0

SG250-26P

38.69

52.0

レイヤ 2 スイッチング

機能

説明

スパニング ツリー プロトコル（STP）

標準802.1dスパニングツリーのサポート

802.1w(高速スパニングツリープロトコル(RSTP))を使用した高速コンバージェンス（デフォルトで有効）

802.1s(MSTP)を使用する複数のスパニングツリーインスタンス。8インスタンスをサポート

ポートのグループ化/リンク集約

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol(LACP)のサポート

最大4グループ

グループあたり最大8ポート、各（ダイナミック）802.3ad LAGに16個の候補ポート

VLAN

最大256のアクティブVLANを同時にサポート

ポートベースおよび802.1QタグベースのVLAN

管理VLAN

音声 VLAN

音声トラフィックは音声固有のVLANに自動的に割り当てられ、適切なレベルのQoSで処理されます。自動音声機能は、ネットワーク全体に音声エンドポイントとコール制御デバイスをゼロタッチで導入します。

IGMP（バージョン1、2、および3）スヌーピング

Internet Group Management Protocol(IGMP)は、帯域幅集約型マルチキャストトラフィックを要求者のみに制限します。4Kマルチキャストグループをサポート（ソース固有のマルチキャストもサポート）

HOLブロッキング

ヘッドオブライン(HOL)ブロッキング。

セキュリティ

機能

説明

SSL

Secure Sockets Layer(SSL)はすべてのHTTPSトラフィックを暗号化し、スイッチ内のWebベースユーティリティへのセキュアなアクセスを可能にします。

IEEE 802.1X（オーセンティケータロール）

RADIUS認証、MD5ハッシュ、シングル/マルチホストモード、シングル/マルチセッション。

セキュアセンシティブデータ(SSD)

スイッチ上の機密データ（パスワード、キーなど）を安全に管理し、そのデータを他のデバイスに入力し、自動設定を保護するメカニズム。機密データをプレーンテキストまたは暗号化された形で表示するためのアクセスが、ユーザ設定のアクセスレベルおよびユーザのアクセス方法に従って提供される。

ポート セキュリティ

送信元MACアドレスをポートにロックし、学習されたMACアドレスの数を制限する機能。

RADIUS

管理アクセスのRADIUS認証をサポートします。スイッチはクライアントとして機能します。

ストーム制御

ブロードキャスト、マルチキャスト、および不明なユニキャスト。

DoS防止

サービス拒否(DoS)攻撃の防止

Quality of Service

機能

説明

プライオリティレベル

4つのハードウェアキュー

スケジューリング

完全な優先権と加重ラウンドロビン（WRR）

[Class of Service] >

ポートベース802.1p VLANプライオリティベースIPv4/v6 IP precedence/ToS/DSCPベースDiffServ差別化サービスコードポイント(DSCP)およびサービスクラス(802.1p/CoS)に基づく、信頼できるQoSキュー割り当て

レート制限

入力ポリサー、VLANごと、ポートごと

規格

機能

説明

規格

IEEE 802.3 10BASE-Tイーサネット、IEEE 802.3u 100BASE-TXファストイーサネット、IEEE 802.3ab 1000BASE-Tギガビットイーサネット、IEEE 802.3adリンク集約制御プロトコル、 IEEE 802.3zギガビットイーサネット、IEEE 802.3xフロー制御、IEEE 802.3およびLACP、IEEE 802.1D(STP)、IEEE 802.1Q/p VLAN、IEEE 802.1w RSTP、 IEEE 802.1s Multiple STP、IEEE 802.1X Port Access Authentication、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 7 93、RFC 813、RFC 879、RFC 896、RFC 826、RFC 854、RFC 855、RFC 856、RFC 894、RFC 919、RFC 92 0、RFC 922、RFC 950、RFC 951、RFC 1042、RFC 1071、RFC 1123、RFC 1141、RFC 1155、RFC 1157、RFC 1 213、RFC 1215、RFC 1286、RFC 1350、RFC 1442、RFC 1451、RFC 1493、RFC 1533、RFC 1541、RFC 1 542、RFC 1573、RFC 1624、RFC 1643、RFC 1700、RFC 1757、RFC 1867、RFC 1907、RFC 2011、RFC 20 12、RFC 2013、RFC 2030、RFC 2131、RFC 2132、RFC 2233、RFC 2576、RFC 2616、RFC 2618、RFC 26 65、RFC 2666、RFC 2674、RFC 2737、RFC 2819、RFC 2863、RFC 3164、RFC 3411、RFC 3412、RFC 341 3、RFC 3414、RFC 3415、RFC 3416、RFC 4330

IPv6

機能

説明

IPv6

Ipv6ホストモード

Ipv6 over Ethernet

デュアルIpv6/Ipv4スタック

Ipv6ネイバーおよびルータ検出(ND)

Ipv6ステートレスアドレス自動設定

パス最大伝送ユニット(MTU)ディスカバリ

重複アドレス検出(DAD)

インターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)バージョン6

Intrasite Automatic Tunnel Addressing Protocol(ISATAP)をサポートするIpv6 over Ipv4ネットワーク

USGv6およびIpv6ゴールド認定ロゴ

Ipv6 QoS

ハードウェアでのIpv6パケットの優先順位付け

マルチキャストリスナー検出(MLD v1/2)スヌーピング

必要なレシーバだけにIpv6マルチキャストパケットを配信

Ipv6アプリケーション

Web/SSL、Ping、Traceroute、Simple Network Time Protocol(SNTP)、Trivial File Transfer Protocol(TFTP)、Simple Network Management Protocol(SNMP)、Remote Authentication Dial-In User Service(RADIUS)、Syslog、DNSクライアント、DHCP自動設定

サポートされるIpv6 RFC

RFC 4443（RFC 2463の後継）:ICMPv6

RFC 4291（RFC 3513の後継）:Ipv6アドレスアーキテクチャ

RFC 4291:IPバージョン6アドレッシングアーキテクチャ

RFC 2460:Ipv6仕様

RFC 4861（RFC 2461の後継）:Ipv6のネイバー探索

RFC 4862（RFC 2462の後継）:Ipv6ステートレスアドレス自動設定

RFC 1981:Path MTU Discovery

RFC 4007:Ipv6スコープアドレスアーキテクチャ

RFC 3484:デフォルトアドレス選択メカニズム

RFC 5214（RFC 4214の後継）:ISATAPトンネリング

RFC 4293;MIB Ipv6:テキストの表記法と一般グループ

RFC 3595:Ipv6フローラベルのテキスト表記法

管理

機能

説明

Webベースのユーティリティ

ブラウザベースのデバイス設定(HTTP/HTTPS)を簡単に行うための組み込みのスイッチ設定ユーティリティ。 設定、システムダッシュボード、システムメンテナンス、およびモニタリングをサポートします。

SNMP

トラップをサポートするSNMPバージョン1、2c、および3、およびSNMP v3ユーザベースセキュリティモデル(USM)

標準MIB

lldp-MIB

lldpextdot1-MIB

lldpextdot3-MIB

lldpextmed-MIB

rfc2674-MIB

rfc2575-MIB

rfc2573-MIB

rfc2233-MIB

rfc2013-MIB

rfc2012-MIB

rfc2011-MIB

RFC-1212

RFC-1215

SNMPv2-CONF

SNMPv2-TC

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

rfc1389-MIB

rfc1493-MIB

rfc1611-MIB

rfc1612-MIB

rfc1850-MIB

rfc1907-MIB

rfc2571-MIB

rfc2572-MIB

rfc2574-MIB

rfc2576-MIB

rfc2613-MIB

rfc2665-MIB

rfc2668-MIB

rfc2737-MIB

rfc2925-MIB

rfc3621-MIB

rfc4668-MIB

rfc4670-MIB

trunk-MIB

tunnel-MIB

UDP-MIB

draft-ietf-bridge-8021x-MIB

draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB

draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB

draft-ietf-syslog-device-MIB

ianaaddrfamnumbers-MIB

ianaifty-MIB

ianaport-MIB

inet-address-MIB

ip-forward-MIB

IP-MIB

RFC1155-SMI

RFC1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB

rfc1724-MIB

dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

rfc1213-MIB

rfc1757-MIB

プライベートMIB

CISCOSB-lldp-MIB

CISCOSB-brgmulticast-MIB

CISCOSB-bridgemibobjects-MIB

CISCOSB-bonjour-MIB

CISCOSB-dhcpcl-MIB

CISCOSB-MIB

CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB

CISCOSB-traceroute-MIB

CISCOSB-telnet-MIB

CISCOSB-stormctrl-MIB

CISCOSBssh-MIB

CISCOSB-socket-MIB

CISCOSB-sntp-MIB

CISCOSB-smon-MIB

CISCOSB-phy-MIB

CISCOSB-multisessionterminal-MIB

CISCOSB-mri-MIB

CISCOSB-jumboframes-MIB

CISCOSB-gvrp-MIB

CISCOSB-endofmib-MIB

CISCOSB-dot1x-MIB

CISCOSB-deviceparams-MIB

CISCOSB-cli-MIB

CISCOSB-cdb-MIB

CISCOSB-brgmacswitch-MIB

CISCOSB-3sw2swtables-MIB

CISCOSB-smartPorts-MIB

CISCOSB-tbi-MIB

CISCOSB-macbaseprio-MIB

CISCOSB-env_mib-MIB

CISCOSB-policy-MIB

CISCOSB-sensor-MIB

CISCOSB-aaa-MIB

CISCOSB-application-MIB

CISCOSB-bridgesecurity-MIB

CISCOSB-copy-MIB

CISCOSB-CpuCounters-MIB

CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB

CISCOSB-dhcp-MIB

CISCOSB-dlf-MIB

CISCOSB-dnscl-MIB

CISCOSB-embweb-MIB

CISCOSB-fft-MIB

CISCOSB-file-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-interfaces-MIB

CISCOSB-interfaces_recovery-MIB

CISCOSB-ip-MIB

CISCOSB-iprouter-MIB

CISCOSB-ipv6-MIB

CISCOSB-mnginf-MIB

CISCOSB-lcli-MIB

CISCOSB-localization-MIB

CISCOSB-mcmngr-MIB

CISCOSB-mng-MIB

CISCOSB-physdescription-MIB

CISCOSB-PoE-MIB

CISCOSB-protectedport-MIB

CISCOSB-rmon-MIB

CISCOSB-rs232-MIB

CISCOSB-SecuritySuite-MIB

CISCOSB-snmp-MIB

CISCOSB-specialabpdu-MIB

CISCOSB-banner-MIB

CISCOSB-syslog-MIB

CISCOSB-TcpSession-MIB

CISCOSB-traps-MIB

CISCOSB-trunk-MIB

CISCOSB-tuning-MIB

CISCOSB-tunnel-MIB

CISCOSB-udp-MIB

CISCOSB-vlan-MIB

CISCOSB-ipstdacl-MIB

CISCOSB-eee-MIB

CISCOSB-ssl-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-qoslimib-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-tbp-MIB

CISCOSMB-MIB

CISCOSB-secsd-MIB

CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB

CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB

CISCOSB-rfc2925-MIB

CISCO-SMI-MIB

CISCOSB-DebugCapabilities-MIB

CISCOSB-CDP-MIB

CISCOSB-vlanVoice-MIB

CISCOSB-EVENTS-MIB

CISCOSB-sysmng-MIB

CISCOSB-sct-MIB

CISCO-TC-MIB

CISCO-VTP-MIB

CISCO-CDP-MIB

リモート モニタリング（RMON）

組み込みRMONソフトウェアエージェントは、トラフィック管理、モニタリング、および分析を強化するために4つのRMONグループ（履歴、統計情報、アラーム、イベント）をサポートします

Ipv4およびIpv6デュアルスタック

移行を容易にする両方のプロトコルスタックの共存

ファームウェア アップグレード

Webブラウザのアップグレード(HTTP/HTTPS)、TFTPおよびSCP

ポート ミラーリング

ポート上のトラフィックは、ネットワークアナライザまたはRMONプローブを使用して分析するために、別のポートにミラーリングできます。最大4つの送信元ポートを1つの宛先ポートにミラーリングできます。

VLANミラーリング

VLANからのトラフィックをポートにミラーリングして、ネットワークアナライザまたはRMONプローブで分析できます。最大4つの送信元VLANを1つの宛先ポートにミラーリングできます。

Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)（オプション12、66、67、129、および150）

DHCPオプションを使用すると、中央ポイント（DHCPサーバ）からの厳密な制御が容易になり、IPアドレス、自動設定（コンフィギュレーションファイルのダウンロードによる）、DHCPリレー、およびホスト名を取得できます。

自動設定

機密データを保護して大規模な導入を実現

テキスト編集可能な構成

コンフィギュレーションファイルはテキストエディタで編集し、別のスイッチにダウンロードして、簡単に大量導入できます。

Smartports

QoSおよびセキュリティ機能の設定を簡素化

Auto Smartports

Smartportsロールを通じて提供されるインテリジェンスを、Cisco Discovery ProtocolまたはLLDP-MEDを介して検出されたデバイスに基づいてポートに自動的に適用します。これにより、ゼロタッチ導入が容易になります。

クラウドサービス

Cisco Active Advisorのサポート

ローカリゼーション

Webベースのユーティリティとドキュメントを複数の言語にローカライズ

ログインバナー

WebおよびCLI用の設定可能な複数バナー

その他の管理

traceroute、単一のIP管理HTTP/HTTPS、RADIUS;ポート ミラーリング;TFTP アップグレード;DHCP Client;Simple Network Time Protocol(SNTP)ケーブル診断ping;syslog;管理ステーションからの自動時刻設定。

緑（電力効率）

機能

説明

エネルギー検出

リンクダウンを検出すると、RJ-45ポートの電源を自動的にオフにします。スイッチがリンクのアップを検出すると、パケットの損失なしにアクティブモードが再開されます。

ケーブル長検出

ケーブル長に基づいて信号強度を調整します。短いケーブルの消費電力を削減

EEE準拠(802.3az)

すべての銅線ギガビットイーサネットポートでIEEE 802.3azをサポート

ポートLEDの無効化

LEDは手動でオフにできるので、エネルギーを節約できます。

全般

ジャンボ フレーム

最大9Kバイトのフレームサイズ。デフォルトのMTUは2Kバイトです。

MACテーブル

8Kアドレス。

ディスカバリ

機能

説明

ボンジュール

スイッチは、Bonjourプロトコルを使用して自身をアドバタイズします。

LLDP-MED拡張機能を備えたLink Layer Discovery Protocol(LLDP)(802.1ab)

Link Layer Discovery Protocol(LLDP)を使用すると、スイッチは、MIBにデータを保存する隣接デバイスに自身の識別、設定、および機能をアドバタイズできます。LLDP-MEDは、IP電話に必要な拡張機能を追加するLLDPの拡張機能です。

Cisco Discovery Protocol

スイッチは、Cisco Discovery Protocolを使用して自身をアドバタイズします。また、Cisco Discovery Protocolを使用して、接続デバイスとその特性を学習します。

Auto Smartports

Smartportsロールを通じて提供されるインテリジェンスを、Cisco Discovery ProtocolまたはLLDP-MEDを介して検出されたデバイスに基づいてポートに自動的に適用します。この機能により、ゼロタッチ導入が容易になります。

802.3at PoE+および802.3af PoEは、リストされている電力バジェット内のRJ-45ポート経由で提供されます。

次のスイッチは、802.3at PoE+、802.3af、およびシスコ先行標準（レガシー）PoEをサポートします。スイッチのPoEバジェットに達するまで、任意の10/100またはギガビットイーサネットポートへの最大電力は30.0 Wです。スイッチあたりのPoEの合計電力は次のとおりです。

モデル

PoE専用の電力

PoEをサポートするポート数

SF250-48HP

195 W

48

SG250-10P

62 W

8

SG250-26HP

100 W

24

SG250-26P

195 W

24

PoE受電装置(PD)およびPoEパススルー

AC電源の他に、コンパクトスイッチモデルはPoE受電デバイス(PD)として動作し、アップリンクポートに接続されたPoEスイッチで受電できます。必要に応じて、スイッチはダウンストリームのPoEエンドデバイスに電力を供給することもできます。

ピアPoEスイッチが60 W PoEをサポートしている場合、アップリンクポートごとに最大60 Wを描画できます。複数のアップリンクポートがPoEスイッチに接続されている場合、これらのポートからの電力が結合されます。

AC電源が接続され、正常に機能している場合は、PoE電源よりも優先されます。PoE電力は、AC電源のバックアップとして機能するか、スイッチの唯一の電源として使用できます。

モデル

電源オプション

使用可能なPoE電力(W)

アップリンクでスイッチに電源を供給できますか。

SG250-10P

1 PoEアップリンク

2 PoEアップリンク

1 PoE+アップリンク

2 PoE+アップリンク

60 W PoEアップリンクX 1

60 W PoEアップリンクX 2

AC電源

0 W

0 W

0 W

22 W

22 W

50 W

62 W

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

消費電力

モデル

緑の電力（モード）

システム消費電力

消費電力(PoE)

発熱量（BTU/時）

SF250-48

EEE、エネルギー検出

110 V=23.4 W

220 V=24.2 W

N/A

82.57

SF250-48HP

EEE、エネルギー検出

110 V=43.1 W

220 V=44.3 W

110 V=265.2 W

220 V=255.8 W

904.90

SG250-10P

EEE、エネルギー検出、短距離

110 V=13.25 W

220 V=13.42 W

110 V=85.19 W

220 V=84.17 W

290.68

SG250-26

EEE、エネルギー検出、短距離

110 V=18.1 W

220 V=18.9 W

N/A

64.49

SG250-26HP

EEE、エネルギー検出、短距離

110 V=23.5 W

220 V=24.4 W

110 V=135.2 W

220 V=133.9 W

461.32

SG250-26P

EEE、エネルギー検出、短距離

110 V=34.2 W

220 V=37.2 W

110 V=262 W

220 V=254.5 W

893.98

物理インターフェイス

ポート

モデル名

システムポートの総数

RJ-45ポート

コンボポート(RJ-45 + SFP)

SF250-48

ファストイーサネットX 48 +ギガビットイーサネットX 2

48 ファースト イーサネット

ギガビットイーサネットコンボX 2 + SFP X 2

SF250-48HP

ファストイーサネットX 48 +ギガビットイーサネットX 2

48 ファースト イーサネット

ギガビットイーサネットコンボX 2 + SFP X 2

SG250-10P

10ギガビットイーサネット

8ギガビットイーサネット

2ギガビットイーサネットコンボ

SG250-26

26ギガビットイーサネット

24ギガビットイーサネット

2ギガビットイーサネットコンボ

SG250-26HP

26ギガビットイーサネット

24ギガビットイーサネット

2ギガビットイーサネットコンボ

SG250-26P

26ギガビットイーサネット

24ギガビットイーサネット

2ギガビットイーサネットコンボ

ボタン

機能

説明

USBスロット

スイッチの前面パネルにあるUSBタイプAスロットにより、ファイルおよびイメージの管理が容易

ボタン

リセットボタン

配線タイプ

10BASE-T/100BASE-TXのシールドなしツイストペア(UTP)カテゴリ5以上1000BASE-TのUTPカテゴリ5e以上

LED

システム、リンク/アクティブ、PoE、速度

フラッシュ

256 MB

CPU

800 MHz ARM

CPUメモリ

512 MB

パケット バッファ

バッファは動的に共有されるため、すべての番号がすべてのポートで集約されます。

モデル名

パケット バッファ

SF250-48

24 MB

SF250-48HP

24 MB

SG250-10P

12 MB

SG250-26

12 MB

SG250-26HP

12 MB

SG250-26P

12 MB

機能

説明

サポートされるSFP/SFP+モジュール

SKU

メディア

速度

最大距離

MGBBX1

シングルモードファイバ

100 Mbps

10 km

MGBSX1

マルチモード ファイバ

100 Mbps

500 m

MGBLH1

シングルモードファイバ

100 Mbps

40 km

MGBLX1

シングルモードファイバ

100 Mbps

10 km

MGBT1

UTPカテゴリ5e

100 Mbps

100 m

環境

機能

説明

単位寸法

（幅x高さx奥行）

モデル名

単位寸法

SF250-48

440 x 44 x 257 mm（17.3 x 1.45 x 10.12インチ）

SF250-48HP

440 x 44 x 350 mm（17.3 x 1.45 x 13.78インチ）

SG250-10P

280 x 44 x 170 mm（11.0 x 1.45 x 6.69インチ）

SG250-26

440 x 44 x 202 mm（17.3 x 1.45 x 7.95インチ）

SG250-26HP

440 x 44 x 257 mm（17.3 x 1.45 x 10.12インチ）

SG250-26P

440 x 44 x 257 mm（17.3 x 1.45 x 10.12インチ）

単位重量

モデル名

単位重量

SF250-48

3.57 kg（7.87ポンド）

SF250-48HP

4.93 kg（10.87ポンド）

SG250-10P

1.2 kg（2.65ポンド）

SG250-26

2.72 kg（6.0ポンド）

SG250-26HP

3.37 kg（7.43ポンド）

SG250-26P

3.81 kg（8.40ポンド）

電源

100 ～ 240V 50 ～ 60 Hz、内部、ユニバーサル – SF250-48、SF250-48HP、SG250-26、SG250-26HP、SG250-2 6P 100 ～ 240V 50 ～ 60 Hz、外部 – SG250-10P

認定

UL(UL 60950)、CSA(CSA 22.2)、CEマーク、FCC Part 15(CFR 47)クラスA

動作温度

SF250-48、SF250-48HP、SG250-10P、SG250-26、SG250-26HP、SG250-26P 32 ～ 1° 0 ～ 50 °C(22 °F)

保管温度

-20 ～ 70 °C(-4 ～ 158 °F)

動作湿度

10 ～ 90 %（相対湿度、結露しないこと）

保管湿度

10 ～ 90 %（相対湿度、結露しないこと）

機能

説明

音響ノイズと平均故障間隔(MTBF)

モデル名

ファン（番号）

音響ノイズ

50 °C(MTBF)

SF250-48

ファンなし

N/A

256,281.25

SF250-48HP

0

0 ～ 30 °C:38.0 dB

50 °C:52.7 dB

286,555.77

SG250-10P

ファンなし

N/A

205,647.00

SG250-26

ファンなし

N/A

343,592.66

SG250-26HP

1

0 ～ 30 °C:37.5 dB

50 °C:49.7 dB

333,792.21

SG250-26P

0

0 ～ 30 °C:36.0 dB

50 °C:53.7 dB

430,341.06

保証

制限付きライフタイム